内容

はじめに

ファイルシステムのチェックを実行する手順

はじめに

このドキュメントでは、Cyber Vision Center(CVP)サーバでファイルシステムチェックを実行するために必要な手順について説明します。これは4.xソフトウェアトレインに適用されます。

ファイルシステムのチェックを実行する手順

1. 次のテキストが表示されたら、Tabキーを押して、Centerサーバをリブートし、レスキューモードで起動します。

2.次のブートメニューが表示されます。

3.コマンド「SBS-factory」を上記のように入力します

4.ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザ名：root

パスワード：sentryo69!

5.ファイル・システムをアンマウントします。

cd /

umount -f /dev/disk/by-label/SBS-Data

6. fsckコマンドを実行します

fsck.ext4 -v -f -y /dev/disk/by-label/SBS-Data

最終的な出力は、導入環境のファイル・システムに応じて次のようになります

サーバから引き続きエラーが報告される場合は、TACサービスリクエストをオープンして詳細な診断を行います。