内容

はじめに

Q. Cyber Vision Centerのネットワーク設定の変更方法

オプション#1

オプション#2

ネットワークステータスの確認

はじめに

このドキュメントでは、インストール後にCyber Vision Centerのネットワーク設定を変更するために必要な手順について説明します。3.xおよび4.xソフトウェアトレインに適用できます。

Q. Cyber Vision Centerのネットワーク設定の変更方法

A.   これを実現するには2つの方法があります。

オプション#1

中央のCLIから、次のコマンドを入力します（ルートアクセスが必要です）。

sbs-netconf

ウィザードが起動し、設定を変更します。これは、対象のインターフェイスを選択することで実行できます。

オプション#2

サーバのCLIから/data/etc/systemd/networkディレクトリに移動します。

以下のファイルは、変更が必要なインターフェイスに応じて変更する必要があります。

- 00-eth0-static.network（アクセスインターフェイス – Web）

- 00-eth1-static.network（収集インターフェイス – センサー）

eth0インターフェイス設定ファイルの内容の例:

ネットワークステータスの確認

CLIから、「sudo -i」を使用してルートアクセスを取得します。

1. ネットワーキングインターフェイスの設定を表示するには、ifconfig <Interface>を使用します

ifconfig eth0

2. IPルーティングテーブルを完全な数値形式で表示するには、
route -n