内容

概要

要件

使用するコンポーネント

概要

このドキュメントでは、セキュリティ管理アプライアンス(SMA)でRADIUSクラス属性を使用してグループロールマッピングを設定する方法について説明します

要件

SMAとRADIUSの設定に関する基本的な知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- AsyncOS 7.2.x以降

- セキュリティ管理アプライアンス

- RADIUS サーバ

Q.セキュリティ管理アプライアンスでRADIUSクラス属性を使用してグループロールマッピングを設定する方法は？

A. SMAのRADIUS認証を使用すると、管理者はSMAのWebグラフィックユーザインターフェイス(GUI)へのアクセスをユーザに提供できます。また、RADIUSクラス属性に基づいて、SMAのOperatorなどの異なるロールに異なるユーザグループをマッピングする機能も提供されます。

SMAのRADIUSを使用してグループロールベースのマッピングを設定する手順は、次のとおりです。

SMA GUIから：

1. [System Administration] > [Users]に移動します([Management Appliance]タブの下)。

2. [External Authentication]の下の[Edit Global Setting]をクリックします。

3. [グループ・マッピング]:  field：  「RADIUS CLASS Attribute」。

4. Radiusサーバから「IETF Attribute type 25 - Class Attribute」の対応値を入力します。

5. ドロップダウンドバーからRoleと入力します。

6. 実行して確定します。

RADIUSサーバは、ユーザグループに基づいて多数の属性に設定できます。ユーザがRADIUSを介して認証されると、SMAはグループ属性を確認し、異なるロールマッピングを割り当てることができます。SMAは、RADIUSサーバーに設定されているRADIUS属性クラス値(標準RADIUS属性番号25)と一致します。

RADIUSサーバーでクラス属性を構成するには、RADIUSサーバーに管理者としてログインする必要があります。

以下に、いくつかの例を示します。

- 「IETF Attribute type 25 - Class Attribute」では、管理者権限を持つユーザーのドメイン管理者の値が表示されているとします。

- SMA上のRADIUSサーバで、「RADIUS CLASS Attribute」にDomain Adminと入力し、Role type AdministratorにUnder

- [行の追加]をクリックすると、複数の[グループマッピング]行を追加できます

注：RADIUSサーバには、同じクラス属性値が設定されている必要があります。この値は大文字と小文字が区別されます。