内容

概要

NGUIの背景

バナーの無効化

バナーを再度有効にする

概要

このドキュメントでは、セキュリティ管理アプライアンス(SMA)の新しいWebインターフェイス(WSI)を無効にするプロセスについて説明します。

NGUIの背景

AsyncOS 12.0以降のSMAデバイスで新しいWebインターフェイスが導入されました。この機能の実装により、ユーザはWebページの上に新しいバナーを表示できます（レガシーWebインターフェイスにログインすると）。このバナーは、クリックするとユーザを新しいWebインターフェイスにルーティングします。バナーの表示は次のとおりです。

注：サブコマンドNGUIBANNERは現在SMAでのみ使用でき、Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)では使用できません。

バナーの無効化

セキュアシェル(SSH)セッションを介してデバイスに接続する必要があります。接続したら、CLIにログインし、コマンドadminaccessconfigを使用して、次に示すようにバナーを無効にします。

sma.cisco.com> adminaccessconfig

Select the operation you want to perform:

BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.

WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.

IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.

CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.

NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.

XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.

ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.

HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.

TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.

[]> nguibanner

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

変更を確定すると、GUIにバナーが表示されなくなります。

バナーを再度有効にする

バナーを再び有効にするには、同じコマンドチェーンに従う必要がありますが、今回は次に示すようにYと入力してバナーを有効にする必要があります。

[]> nguibanner

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> commit