概要

このドキュメントでは、Cloud Email Security(CES)環境内で発生するメンテナンス、停止、またはアップグレードに関連する通知メールを登録する方法について説明します。

登録方法

1. https://status.ces.cisco.com/に移動し、SUBSCRIBEボタンをクリックします。

2. 購読の種類（電子メール、SMS、RSSフィード）を選択します。

3. 個人情報を入力します。

4. [Subscribe to Alerts]をクリックします。

注：既存のサブスクリプションを管理するには、ステップ1に従い、下の[Manage Existing Subscription]をクリックします（図を参照）。

関連情報

- CESドキュメントページ