内容

概要

前提条件

GUIからのログのダウンロード

CMDからのログのダウンロード

関連情報

概要

このドキュメントでは、コマンドライン(CMD)を使用してSecure Email Cloud Gateway(CES)のグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)からログをダウンロードする方法について説明します。

前提条件

管理者権限またはクラウド管理者権限を持つユーザアカウント。

GUIからのログのダウンロード

1. CES Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)インスタンスのGUIにログインし、[System Administration] > [Log Subscriptions] に移動します。

2.ブラウザに表示されるURLに注意してください(例：System Administration Log Subscriptions)

3.次に、[Log Settings] 列を確認し、ダウンロードするログを見つける必要があります。この例では、mail_logsを使用します。

4.ステップ2のURLを取得し、変更を行います。

a./log_subscriptionsを削除します。

b.URLの末尾に/log_list?log_type=<logname>を追加します。ここで、<logname>は[Log Settings] に表示されるものに置き換えます

カラム.

c. dhXXXX-esa1.iphmx.comをESAの完全修飾ドメイン名(FQDN)に置き換えます。

注：この例でmail_logsを使用するには、System Administration Log SubscriptionsがSystem Administration Log Listになります。

5.最後に、変更したURLに移動してログインします。画像のようなページが表示され、ファイルをクリックしてダウンロードし、保存することができます。

CMDからのログのダウンロード

CES ESAのCLIアクセス権があることを確認します。CLIアクセスを要求する手順については、「お客様のCLIアクセス」を参照してください。

使用することを推奨します。 ログを取得するためにSSHアクセスを持つPutty SCP(PSCP):

1. PSCPのダウンロードPuTTYのダウンロード

2. ESAで有効になっているプロキシ設定を開き、プロキシを開いたままにします。

3. CMDを実行し、次のように入力します。pscp -P port -r <user>@localhost:/mail_logs/* /path/on/local/system

1. ポートは、CLIアクセス用に事前に設定されているポートです。

2. /mail_logs/は、その特定のフォルダにあるすべてのファイルをダウンロードすることを意味します。

3. 現在のファイルだけをダウンロードする必要がある場合は、/mail_logs/mail.currentまたは必要なログを入力します。

4. コマンドを入力したら、要求に応じてパスワードを入力します。

コマンド例： pscp -P 2200 -r admin@127.0.0.1:/mail_logs/ C:/Users/beanand/Downloads

関連情報

- Cisco E メール セキュリティ アプライアンス：エンドユーザ ガイド