内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

関連製品

背景説明

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

ASDM によるパケット キャプチャの設定

CLI によるパケット キャプチャの設定

ASA 上で使用可能なキャプチャ タイプ

デフォルト

キャプチャされたパケットの表示

ASA

オフライン分析のための ASA からのダウンロード

キャプチャのクリア

キャプチャの停止

確認

トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、ASDMまたはCLIを使用して目的のパケットをキャプチャするようにCisco ASAファイアウォールを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

この手順では、ASAが完全に動作していて、Cisco ASDMまたはCLIで設定を変更できるように設定されていることを前提としています。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のハードウェアまたはソフトウェア バージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

関連製品

この設定は、次のシスコ製品にも使用されます。

- Cisco ASA バージョン 9.1(5) 以降

- Cisco ASDM バージョン 7.2.1

背景説明

このドキュメントでは、Cisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)またはコマンドラインインターフェイス(CLI)(ASDM)を使用して目的のパケットをキャプチャするために、Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)次世代ファイアウォール(NGFW)を設定する方法について説明します。

パケットキャプチャプロセスは、接続の問題のトラブルシューティングや疑わしいアクティビティの監視に役立ちます。また、複数のキャプチャを作成して、複数のインターフェイス上の異なるタイプのトラフィックを分析することもできます。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明するパケットキャプチャ機能の設定に使用する情報を提供します。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

コンフィギュレーション

この設定で使用している IP アドレス スキームは、インターネット上で正式にルーティング可能なものではありません。これらは RFC 1918 アドレスであり、ラボ環境で使用されるものです。

ASDM によるパケット キャプチャの設定

この設定例はで使用され、User1（内部ネットワーク）からRouter1（外部ネットワーク）へのping中に送信されるパケットをキャプチャします。

ASDM を使用して ASA 上のパケット キャプチャ機能を設定するには、次の手順を実行します。

1. 次のように、Wizards > Packet Capture Wizardの順に移動し、パケットキャプチャの設定を開始します。

2. キャプチャウィザードが開きます。[Next] をクリックします。

3.0新しいウィンドウで、入力トラフィックをキャプチャするためにで使用するパラメータを指定します。

3.1 入力インターフェイスとしてinsideを選択し、キャプチャされるパケットの送信元と宛先のIPアドレスを、サブネットマスクとともに、指定されたそれぞれの場所に入力します。

3.2次に示すように、ASAによってキャプチャされるパケットタイプを選択します（ここで選択されるパケットタイプはIP）。

3.3 Nextをクリックします。

4.1 出力インターフェイスとしてoutsideを選択し、表示されるそれぞれの場所に、送信元と宛先のIPアドレスとサブネットマスクを入力します。

ネットワーク アドレス変換（NAT）がファイアウォール上で実施される場合は、このことも考慮してください。

4.2 Nextをクリックします。

5.1表示されたそれぞれの領域に適切なパケットサイズとバッファサイズを入力します。このデータは、キャプチャを実行するために必要です。

5.2 circular bufferオプションを使用するには、Use circular bufferボックスにチェックマークを入れます。循環バッファは決していっぱいになりません。

バッファが最大サイズに到達すると、古いデータが破棄され、キャプチャが継続されます。

この例では、循環バッファが使用されないため、チェックボックスはオンになりません。

5.3 Nextをクリックします。

6.0このウィンドウには、（必要なパケットがキャプチャされるように）ASAで設定する必要があるアクセスリストと、キャプチャするパケットのタイプ（この例ではIPパケットがキャプチャされます）が表示されます。

6.1 Nextをクリックします。

7. 次に示すように、パケットキャプチャを開始するには、Startをクリックします。

パケットキャプチャが開始されたら、内部ネットワークから外部ネットワークにpingを実行して、送信元と宛先のIPアドレス間を流れるパケットがASAキャプチャバッファによってキャプチャされるようにします。

8. Get Capture Bufferをクリックして、ASAキャプチャバッファによってキャプチャされたパケットを表示します。

入力トラフィックと出力トラフィックの両方に関してキャプチャされたパケットがこのウィンドウに表示されます。

9. Save capturesをクリックして、キャプチャ情報を保存します。

10.1 Save capturesウィンドウで、キャプチャバッファの保存に必要な形式を選択します。これは、[ASCII] と [PCAP] のどちらかです。

10.2形式名の横にあるオプションボタンをクリックします。

10.3必要に応じて、Save ingress captureまたはSave egress captureをクリックします。このPCAPファイルは、Wiresharkなどのキャプチャアナライザで開くことができ、推奨される方法です。

11.1 Save capture fileウィンドウで、ファイル名とキャプチャファイルを保存する場所を指定します。

11.2 Saveをクリックします。

12. Finishをクリックします。

これで、GUIのパケットキャプチャ手順は完了です。

CLI によるパケット キャプチャの設定

CLI を使用して ASA 上のパケット キャプチャ機能を設定するには、次の手順を実行します。

1. ネットワークダイアグラムに示すように、正しいIPアドレスとセキュリティレベルで内部インターフェイスと外部インターフェイスを設定します。

2. パケット キャプチャ プロセスを開始するには、特権 EXEC モードで capture コマンドを使用します。この設定例では、capin という名前のキャプチャが定義されます。それを内部インターフェイスにバインドし、対象のトラフィックと一致するパケットのみがキャプチャされるように match キーワードを指定します。

ASA# capture capin interface inside match ip 192.168.10.10 255.255.255.255

203.0.113.3 255.255.255.255

3. 同様に、capout という名前のキャプチャを定義します。それを外部インターフェイスにバインドし、対象のトラフィックと一致するパケットのみがキャプチャされるように match キーワードを指定します。

ASA# capture capout interface outside match ip 192.168.10.10 255.255.255.255

203.0.113.3 255.255.255.255
これで、ASA がインターフェイス間のトラフィック フローのキャプチャを開始します。どの時点でも、キャプチャを停止するには、no capture コマンドに続けてキャプチャ名を入力します。

ランダム データの例は次のとおりです。

no capture capin interface inside

no capture capout interface outside

ASA 上で使用可能なキャプチャ タイプ

ここでは、ASA 上で使用可能なさまざまなタイプのキャプチャについて説明します。

- asa_dataplane ：ASA とバックプレーンを使用するモジュール（ASA CX や IPS モジュールなど）の間を通過する ASA バックプレーン上でパケットをキャプチャします。

ASA# cap asa_dataplace interface asa_dataplane

ASA# show capture

capture asa_dataplace type raw-data interface asa_dataplane [Capturing - 0 bytes]

- asp-drop drop-code ：高速セキュリティ パスで破棄されるパケットをキャプチャします。drop-code は、高速セキュリティ パスで破棄されるトラフィックのタイプを指定します。

ASA# capture asp-drop type asp-drop acl-drop

ASA# show cap

ASA# show capture asp-drop

2 packets captured

1: 04:12:10.428093       192.168.10.10.34327 > 10.94.0.51.15868: S

2669456341:2669456341(0) win 4128 <mss 536> Drop-reason: (acl-drop)

Flow is denied by configured rule

2: 04:12:12.427330       192.168.10.10.34327 > 10.94.0.51.15868: S

2669456341:2669456341(0) win 4128 <mss 536> Drop-reason: (acl-drop)

Flow is denied by configured rule

2 packets shown

ASA# show capture asp-drop

2 packets captured

1: 04:12:10.428093       192.168.10.10.34327 > 10.94.0.51.15868: S

2669456341:2669456341(0) win 4128 <mss 536> Drop-reason: (acl-drop)

Flow is denied by configured rule

2: 04:12:12.427330       192.168.10.10.34327 > 10.94.0.51.15868: S

2669456341:2669456341(0) win 4128 <mss 536> Drop-reason: (acl-drop)

Flow is denied by configured rule

2 packets shown

- ethernet-type type ：キャプチャするイーサネット タイプを選択します。サポートされるイーサネットタイプには、8021Q、ARP、IP、IP6、LACP、PPPOED、PPPOES、RARP、VLANなどがあります。

この例では、ARP トラフィックのキャプチャ方法を示します。

ASA# cap arp ethernet-type ?

exec mode commands/options:

802.1Q

<0-65535>  Ethernet type

arp

ip

ip6

pppoed

pppoes

rarp

vlan

cap arp ethernet-type arp interface inside

ASA# show cap arp

22 packets captured

1: 05:32:52.119485       arp who-has 10.10.3.13 tell 10.10.3.12

2: 05:32:52.481862       arp who-has 192.168.10.123 tell 192.168.100.100

3: 05:32:52.481878       arp who-has 192.168.10.50 tell 192.168.100.10

4: 05:32:53.409723       arp who-has 10.106.44.135 tell 10.106.44.244

5: 05:32:53.772085       arp who-has 10.106.44.108 tell 10.106.44.248

6: 05:32:54.782429       arp who-has 10.106.44.135 tell 10.106.44.244

7: 05:32:54.784695       arp who-has 10.106.44.1 tell xx.xx.xx.xxx:

- real-time：キャプチャされたパケットをリアルタイムで連続表示します。リアルタイム パケット キャプチャを終了するには、Ctrl + C キーを押します。キャプチャを完全に削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

- このオプションは、cluster exec capture コマンドを使用するときはサポートされません。

ASA# cap capin interface inside real-time

Warning: using this option with a slow console connection may

result in an excessive amount of non-displayed packets

due to performance limitations.

Use ctrl-c to terminate real-time capture

- Trace：ASA パケット トレーサ機能と同様に、キャプチャされたパケットを追跡します。

ASA#cap in interface Webserver trace match tcp any any eq 80

// Initiate Traffic

1: 07:11:54.670299   192.168.10.10.49498 > 198.51.100.88.80: S

2322784363:2322784363(0) win 8192

<mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: input

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

in   0.0.0.0         0.0.0.0         outside

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group any in interface inside

access-list any extended permit ip any4 any4 log

Additional Information:

Phase: 5

Type: NAT

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

object network obj-10.0.0.0

nat (inside,outside) dynamic interface

Additional Information:

Dynamic translate 192.168.10.10/49498 to 203.0.113.2/49498

Phase: 6

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 7

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 8

Type:

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 9

Type: ESTABLISHED

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 10

Type:

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 11

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 12

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 13

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

New flow created with id 41134, packet dispatched to next module

Phase: 14

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: output and adjacency

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 203.0.113.1 using egress ifc outside

adjacency Active

next-hop mac address 0007.7d54.1300 hits 3170

Result:

output-interface: outside

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

注:ASA 9.10+では、anyキーワードはipv4アドレスを持つパケットのみをキャプチャします。any6キーワードは、すべてのipv6アドレスのトラフィックをキャプチャします。

これらは、パケットキャプチャで設定できる高度な設定です。

設定方法については、コマンドリファレンスガイドを参照してください。

- ikev1/ikev2：インターネット キー エクスチェンジ バージョン 1（IKEv1）または IKEv2 プロトコル情報のみをキャプチャします。

- isakmp：VPN 接続に関する Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）トラフィックをキャプチャします。ISAKMP サブシステムは、上位層プロトコルにアクセスできません。このキャプチャは、PCAP パーサーを満足させるために物理、IP、および UDP の各層を 1 つにまとめた疑似キャプチャです。このピア アドレスは、SA 交換から取得され、IP レイヤに保存されます。

- lacp：Link Aggregation Control Protocol（LACP）トラフィックをキャプチャします。設定されている場合は、インターフェイス名は物理インターフェイス名です。これは、Etherchannelを使用してLACPの現在の動作を特定する場合に便利です。

- tls-proxy：1 つ以上のインターフェイス上で Transport Layer Security（TLS）プロキシからの復号化された着信データと発信データをキャプチャします。

- webvpn：特定の WebVPN 接続に関する WebVPN データをキャプチャします。

注意:WebVPNキャプチャを有効にすると、セキュリティアプライアンスのパフォーマンスに影響します。トラブルシューティングに必要なキャプチャ ファイルを生成したら、必ず、キャプチャを無効にしてください。

デフォルト

ASA システムのデフォルト値を以下に示します。

- デフォルトのタイプは ローデータ です。

- デフォルトのバッファ サイズは 512 KB です。

- デフォルトのイーサネット タイプは IP パケットです。

- デフォルトのパケット長は 1,518 バイトです。

キャプチャされたパケットの表示

ASA

キャプチャされたパケットを表示するには、show capture コマンドに続けてキャプチャ名を入力します。ここでは、キャプチャ バッファの内容の show コマンドの出力を示します。show capture capin コマンドは、capin という名前のキャプチャ バッファの内容を表示します。

ASA# show cap capin

8 packets captured

1: 03:24:35.526812       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

2: 03:24:35.527224       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

3: 03:24:35.528247       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

4: 03:24:35.528582       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

5: 03:24:35.529345       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

6: 03:24:35.529681       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

7: 03:24:57.440162       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

8: 03:24:57.440757       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

show capture capout コマンドは、capout という名前のキャプチャ バッファの内容を表示します。

ASA# show cap capout

8 packets captured

1: 03:24:35.526843       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

2: 03:24:35.527179       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

3: 03:24:35.528262       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

4: 03:24:35.528567       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

5: 03:24:35.529361       192.168.10.10 > 203.0.113.3: icmp: echo request

6: 03:24:35.529666       203.0.113.3 > 192.168.10.10: icmp: echo reply

7: 03:24:47.014098       203.0.113.3 > 203.0.113.2: icmp: echo request

8: 03:24:47.014510       203.0.113.2 > 203.0.113.3: icmp: echo reply

オフライン分析のための ASA からのダウンロード

オフラインで分析するためにパケット キャプチャをダウンロードする方法がいくつかあります。

1. 移動先
https://<ip_of_asa>/admin/capture/<capture_name>/pcap
あらゆるブラウザで利用できます

ヒント: pcapキーワードを省略した場合は、show capture <cap_name>コマンドの出力と同様の出力しか得られません。

1. キャプチャをダウンロードするには、copy capture コマンドと必要なファイル転送プロトコルを入力します。

copy /pcap capture:<capture-name> tftp://<server-ip-address>

ヒント：パケットキャプチャを使用して問題をトラブルシューティングする場合は、オフライン分析のためにキャプチャをダウンロードすることをお勧めします。

キャプチャのクリア

キャプチャ バッファをクリアするには、clear capture <capture-name> コマンドを入力します。

ASA# show capture

capture capin type raw-data interface inside [Capturing - 8190 bytes]

match icmp any any

capture capout type raw-data interface outside [Capturing - 11440 bytes]

match icmp any any

ASA# clear cap capin

ASA# clear cap capout

ASA# show capture

capture capin type raw-data interface inside [Capturing - 0 bytes]

match icmp any any

capture capout type raw-data interface outside [Capturing - 0 bytes]

match icmp any any

すべてのキャプチャのバッファをクリアするには、clear capture /all コマンドを入力します。

ASA# clear capture /all

キャプチャの停止

ASA 上でキャプチャを停止する唯一の方法は、次のコマンドを使用して完全に無効にする方法です。

no capture <capture-name>

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。