内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）をバージョン 8.4.7 以降またはバージョン 9.1.3 以降にアップグレードしようとするときに発生する問題について説明します。また、この問題を解決するアップグレード パスも示します。

問題

次のバージョンに ASA アップグレードを行う場合：

- 8.4 コード トレインのバージョン 8.4.7 以降のバージョン

- バージョン 9.1.3 以降

次のエラー メッセージが表示されます。

No Cfg structure found in downloaded image file

このエラーメッセージは、ASAバイナリイメージのファイル構造がバージョン8.4.7とバージョン9.1.3の両方で変更されたため生成されます。従う必要がある特定のアップグレードパスがあります。

解決方法

次のバージョン アップグレード プロセスに従ってください。

1. [Current ASA Image] 列で現在のバージョンを確認します。

2. [First Upgrade] 列に表示されているバージョンにアップグレードします。

3. [Final Upgrade] 列に表示されているバージョンの 1 つにアップグレードします。

現在の ASA イメージ

最初のアップグレード

最後のアップグレード

8.2.x

8.4.6

8.4.7 以降、9.1.3 以降

8.3.x

8.4.6

8.4.7 以降、9.1.3 以降

8.4.1 ～ 8.4.4.10

8.4.6、9.0.2

8.4.7 以降、9.1.3 以降

8.5.x

9.0.2

9.1.3 以降

8.6.1

9.0.2

9.1.3 以降

9.0.1

9.0.2

9.1.3 以降

9.0.1.1 以降

（9.0.2 以降を組み込む場合）

該当なし

9.1.3 以降

9.1.1

9.1.2

9.1.3 以降

9.1.1.1 以降

該当なし

9.1.3 以降

注：バージョン 8.4.7 またはバージョン 9.1.3 よりも後の最終バージョンにアップグレードする場合も、同じプロセスが適用されます。単に、[Final Upgrade] 列の 8.4.7 または 9.1.3 イメージをアップグレードする最終バージョンと置き換えてください。