内容

概要

ASA では、特定のプラットフォームに対する同時接続の最大数よりも多いスタティック NAT エントリを設定できますか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）に関するよく寄せられる質問（FAQ）に回答しています。

ASA では、特定のプラットフォームに対する同時接続の最大数よりも多いスタティック NAT エントリを設定できますか。

はい、アクティブ NAT 変換（xlate）の数は、プラットフォームの同時接続制限ではなく、使用可能なメモリによって上限が決まります。

関連情報

- ASA FAQ：マルチモードのASAでurl-block url-mempool 10240コマンドを発行すると、「Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512」というエラーメッセージが表示されるのはなぜですか。

- ASA FAQ：トランスペアレント モード ASA は、ブリッジ グループ上の IP アドレスなしで設定できますか。

- ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス FAQ