目次

はじめに

AMP プライベート クラウド 2.4 リリース 詳細

関連情報

概要

この資料は AMP プライベート クラウド 2.4 リリースのリリース 詳細を記述したものです。

AMP プライベート クラウド 2.4 リリース 詳細

AMP プラットフォームにより多くの機能を持って来ることを可能にする AMP プライベート クラウド v2.4 は AMP 新しい Cloud プロトコルが含まれています。 自動的に新しいプロトコルを使用すると同時に新しい AMP プライベート クラウド v2.4 およびそれ以降のインストールします。 AMP プライベート クラウド v2.4 にアップグレードされたとき既に存在 するそれを古いプロトコルを使用し続けますインストールしますしかし移行 ウィザードは AMP 新しい Cloud プロトコルに移行することを可能にする管理 コンソールで提供されます。

それは AMP すべてのプライベート クラウド 管理者が AMP 新しい Cloud プロトコルに移行することを推奨しますあります。 AMP 新しい Cloud プロトコルを作動させる Mac コネクタおよび新しい 機能が付いている AMP for Endpoints Windows の新たに追加された AMP for Endpoints Linux コネクタはおよび最新バージョン AMP プライベート クラウド サーバだけでサポートされます。

AMP for Endpoints Windows のより古いバージョンおよび Mac コネクタは AMP 新しい Cloud プロトコルをサポートしません。 移行 ウィザードを実行した後現在の AMP for Endpoints Mac コネクタ v1.3 および AMP for Endpoints Windows Connector v5.0 をかより大きいアップグレードして下さい。 エンドポイント コネクタ用のすべての AMP の最新の利用可能 なバージョンにアップグレードすることを常に推奨します。

注: TETRA エンジンの使用と続くために、2017 年 10月 31 日によって AMP for Endpoints Windows Connector v5.1.11 に新しい AMP Cloud プロトコルおよびアップグレードに移行して下さい。

関連情報

- Cisco AMP for Endpoints リリース ノート

- テクニカル サポート及びシスコのドキュメント- Cisco AMP for Endpoints

- テクニカル サポート及びシスコのドキュメント- Cisco AMP 仮想 な プライベート クラウド アプライアンス

- 製品 & サービス- Cisco AMP for Endpoints

- 製品 & サービス- Cisco AMP 仮想 な プライベート クラウド アプライアンス

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems