内容

Windowsサービス名の変更

インストールフォルダの変更

レジストリキーの変更

重要

WindowsコネクタをWindowsセキュリティセンターに登録する方法を変更します。

概要

Windows Connectorのインストールのプロパティに変更があるほか、注意が必要な動作変更もあります。これらの変更については、以下で詳しく説明します。

Windowsサービス名の変更

Windows Connectorバージョン5.x.x ～ 7.3.xでは、対応するWindowsサービス名の末尾にバージョン番号が付加されています。

バージョン7.4.1以降では、Windowsサービス名の末尾にバージョンが追加されなくなります。

インストールフォルダの変更

Windows Connectorバージョン5.x.x ～ 7.3.xには、インストールフォルダ内にバージョン固有のフォルダが含まれています。7.4.1以降、このフォルダは引き続き存在しますが、フォルダ名に追加情報が追加されます。

バージョン5.x.x ～ 7.3.x（以前）

バージョン7.4.1以降（以降）

レジストリキーの変更

Windows Connectorバージョン5.x.x ～ 7.3.xには、対応するバージョンを含むレジストリキーがあります。7.4.1以降、これらのキーはレジストリキー名から削除されます

バージョン5.x.x ～ 7.3.x（以前）

バージョン7.4.1以降（以降）

重要

上記のWindows Connectorのプロパティに依存するサードパーティツールまたはスクリプトは、バージョン7.4.1以降にアップグレードした後に更新する必要があります。

WindowsコネクタをWindowsセキュリティセンターに登録する方法を変更します。

Windows Connector 5.x.x ～ 7.3.xは、TETRAエンジンが有効で、最初の定義セットが完全にダウンロードされて適用された場合にのみ、Windows Security Centerに登録されます。

バージョン7.4.1以降では、TETRAエンジンの設定や定義の状態に関係なく、Windowsコネクタが自動的にWindowsセキュリティセンターに登録されるようになりました。