内容

制限

既知の問題

改訂履歴

このアドバイザリでは、Linux Connector Ubuntu 1.15.0 betaリリースに関する情報を提供します。

重要：このベータビルドは、テストおよび評価環境での使用を目的としています。Ubuntuの完全な実稼働サポートは、現在2021年1月に予定されているLinux Connectorリリースで利用できます。

UbuntuにLinux Connectorを導入する方法については、「AMP for Endpoints Linux Connector on Ubuntu」の記事を参照してください。

制限

- このベータコネクタは、次のディレクトリのリストにあるファイルを検疫しません。

- Ubuntu Essentialコマンドバイナリ：/bin/

- Ubuntu Non-essentialコマンドバイナリ：/usr/bin/

- Ubuntu Essential System Binaries:/sbin/

- Ubuntu Non-essential System Binaries:/usr/sbin/

- Ubuntu Essentialライブラリ：/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/),

- Ubuntu Non-essentialライブラリ：/usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/))

- Ubuntu設定ファイル：/etc/

- Ubuntuブートローダーファイル：/boot/

- Ubuntu Linuxヘッダーファイル：/usr/src/linux-headers-*

- Cisco AMPコネクタ：/opt/cisco/amp/

注：この制限は、公式のUbuntu Connectorリリースで削除されます。

既知の問題

- コンソールおよびampcliの障害11（システムの依存関係がない）の障害ガイダンスが、Ubuntuに対して更新されていません。この障害を解決するためのガイダンスは、Linux Kernel-Devel Faultの記事に記載されています。

改訂履歴

Dec 10, 2020

- 初期バージョン