内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、高度なマルウェア防御(AMP)とSplunkの統合プロセスについて説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Jorge Navarrete、Uriel IslasおよびJuventino Macias

前提条件

要件

次の知識があることが推奨されます。

- AMP for Endpoints

- アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)

- Splunk

- Splunkの管理者ユーザ

使用するコンポーネント

- AMPパブリッククラウド

- Splunkインスタンス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ステップ1:AMPコンソール(https://console.amp.cisco.com)に移動し、[Accounts] > [API Credentials] に移動して、イベントストリームを作成できます。

ステップ2：この統合を実行するには、次に示すように[Read & Write]チェックボックスをオンにします。

注：イベントに関する詳細情報を収集する場合は、[Enable Command Line]ボックスをオンにし、ファイルリポジトリから生成される監査ログを取得するには、[Allow API access to File Repository]ボックスをオンにします。

ステップ3：イベントストリームを作成すると、Splunkで必要なAPIクライアントIDとAPIキーが表示されます。

注意：この情報は、損失が発生した場合に新しいAPIキーを作成する必要がある方法で回復することはできません。

ステップ4:Splunkをエンドポイント用のAMPと統合するには、アカウントAdminがSplunk上に存在することを確認します。

ステップ5:Splunkにログインしたら、Splunk AppsからAMPをダウンロードします。

ステップ6:AppブラウザでCisco Endpointを検索し、インストールします(Cisco AMP for Endpoints Events Input)。

ステップ7:Splunkでのインストールを完了するには、セッションを再起動する必要があります。

ステップ8:Splunkでログインしたら、画面の左側にあるCisco AMP For Endpointsをクリックします。

ステップ9：画面の上部にある[Configuration]ラベルをクリックします。

ステップ10:AMPコンソールから以前に生成したAPIクレデンシャルを入力します。

注：APIホストスポットは、組織がポイントするクラウドデータセンターによって異なる場合があります。

北米:api.amp.cisco.com

ヨーロッパ:api.eu.am p.cisco.com

アジア太平洋/日本/中国：api.apjc.amp.cisco.com

ステップ11:SplunkコンソールにAPIクレデンシャルを含めて保存し、それらをAMPにリンクします。

ステップ12:[Input]に戻ってイベントストリームを作成します。

注：すべてのグループのすべてのイベントをAMPから取得する場合は、[イベントタイプ]フィールドと[グループ]フィールドを空白のままにしてください。

ステップ13：入力が正常に作成されたことを確認します。

注：この統合は正式にはサポートされていません

トラブルシュート

イベントストリームを作成する際に、すべてのフィールドがグレー表示される場合は、次の理由により発生する可能性があります。

1. 接続性の問題:SplunkインスタンスがAPIホストに接続できることを確認します

2. APIホスト：手順10で設定したAPIホストが、ビジネスポイントの場所に基づいて、AMP組織と一致していることを確認します。

3. APIクレデンシャル：APIキーとクライアントIDが、ステップ3で設定したものと一致していることを確認します。

4. イベントストリーム：イベントストリームが4つ未満に設定されていることを確認します。