内容

はじめに

Windowsインストーラの終了コード

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Secure Endpoint Windowsコネクタの終了コードについて説明します。

Windowsインストーラの終了コード

コマンドラインスイッチを使用してWindowsコネクタをインストールする管理者は、終了コードを認識する必要があります。これらは%TEMP%フォルダのimmpro_install.logにあります。

コード

説明

0

成功。

39

ディスク領域が不足しています

1053

アップグレードまたはアンインストール中に、開始または制御の要求にコネクタが応答しませんでした。

1323

指定されたアンインストールパスワードが正しくありません。

1603

コネクタを削除するためのアンインストーラが見つかりません。

1605

Secure Clientのアンインストーラが見つかりません。

1618

別のインストールが既に進行中です。

1633

サポートされていないプラットフォーム（たとえば、64ビットに32ビットをインストールしたり、その逆を行う）。

1638

このバージョンまたはそれ以降のバージョンの製品は既に存在します。

1801

インストールパスが無効です。

3010

成功。インストールを完了するには再起動が必要です

3017

ドライバエラーが発生したため、アップグレードに失敗しました。このコンピューターは現在保護されていません。保護を再開するには、コンピューターを再起動する必要があります。

16002

コンピュータの再起動が保留中です。インストールする前に完了する必要があります。

16003

サポートされていないオペレーティングシステム(XP SP2、Win2000)。

16004

ユーザーのアクセス許可が無効です（管理者として実行されていません）。

16005

アップグレードまたはアンインストール中にコネクタを停止できませんでした

16006

OS固有の機能(拡張書き込みフィルター(EWF)またはファイルベース書き込みフィルター(FBWF))は現在は有効になっており、Windowsコネクタと干渉します。機能を無効にして、再試行してください。

16008

保留中の再起動がコンピューターで既に必要なため、コネクタのアップグレードがブロックされました。

16007

コネクタのインストールを完了するには再起動が必要ですが、ポリシーで[再起動をブロック]オプションが構成されています。

16008

コネクタのアップグレードでは、インストール前に再起動が必要です。

16009

Windows 7およびWindows Server 2008 R2パッチのSHA-2コード署名サポートがありません( KB3033929)。

16010

ドライバエラーが発生したため、アップグレードに失敗しました。コネクタは正常に再起動し、このコンピュータは現在保護されています。

16014

エンドポイントの分離がアクティブです。  インストーラを続行する前に、コネクタを分離する必要があります。

16016

ドライバエラーが発生したため、アップグレードに失敗しました。コンピュータを再起動して、アップグレードを再試行してください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

16017

デバイスフロー相関ドライバは、アップグレード後に再起動が必要です。

16019

Azureコード署名 に必要な Windowsサポートのサポート がありません