内容

概要

前提条件

コネクタバージョン

オペレーティング システム

カーネルバージョン

非互換性

条件

症状

解決方法

コネクタのアップグレード

その他のリソース

Linux OSの互換性

Linuxのリブート要件

Linuxユーザガイド

概要

Cisco Secure Endpoint Linuxコネクタバージョン1.12.4以前は、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、およびOracle Linux 7.8と互換性がありません。このオペレーティングシステムバージョンでは、コネクタは正常に動作していると報告されますが、ファイル名の変更とネットワークアクセス監視イベントは検出されません。Red Hat Enterprise Linux、CentOS、およびOracle Linux Red Hat Compatible Kernel(RHCK)7.8との完全な互換性のために、コネクタバージョン1.12.5以降にアップグレードしてください。

前提条件

コネクタバージョン

- コネクタバージョン1.12.5以降での公式サポート。

オペレーティング システム

- RHEL/CentOS/OL 7.8:

- Oracle Linuxは、コネクタバージョン1.12.5以降のRHCKでサポートされています。

注：Oracle Unbreakable Enterprise Kernel(UEK)は、コネクタバージョン1.18.0以降でサポートされています。詳細については、Cisco Secure Endpoint Linux Connector OSの互換性に関する記事を参照してください。

カーネルバージョン

- 3.10.0-1127.el7.x86_64以降

非互換性

条件

- コネクタバージョン1.12.4以前

- commandename -コマンドを実行しているターミナルウィンドウから、3.10.0-1127.el7.x86_64以降のカーネルバージョンを返します。

症状

- Cisco Secure Endpoint Consoleから、ファイル名の変更とネットワークイベントがコネクタで検出されず、デバイストラジェクトリに表示されない場合があります。

- sudo cat /var/log/messages | grep "kernel:ampnetworkflow:<info> _msg_send_offset:peer disconnected"は、コネクタによって使用されるampnetworkflowカーネルモジュールの障害を示す複数の結果を返します。

解決方法

コネクタのアップグレード

- コネクタバージョン1.12.5以降にアップグレードすると、RHEL/CentOS/OL 7.8の非互換性の問題が緩和されます。

その他のリソース

Linux OSの互換性

Cisco Secure Endpoint Linux Connector OSの互換性

Linuxのリブート要件

Cisco Secure Endpoint Linux Connectorアップデートのリブート要件

Linuxユーザガイド

Cisco Secure Endpoint Linux Connectorユーザガイド