内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、エンドポイント向けAdvanced Malware Protection(AMP)通知を、同じ組織の1人のユーザだけに配信するのではなく、大規模なユーザに配信するベストプラクティスについて説明します。

問題

この時点で、AMP for Endpointsコンソールは、ユーザ設定で設定された通知Eメールにのみアナウンス、通知、およびレポートを送信します。

これは、カスタムレポートを作成する場合、または通知をユーザグループに配布する場合に問題となります。

解決方法

オプション1.ユーザの通知メールをメーラーに設定する。

[AMP for Endpoints Console] > [Accounts] > [Users] > [Edit] に移動し、図に示すように[Notification Email] を入力します。

オプション2：レポートと通知を取得する新規ユーザを作成します。

この方法を使用すると、組織はカスタムレポートを追跡し、AMP for Endpointsコンソールからのすべての通知を幅広い対象者に配布できます。

AMP for Endpointsコンソールから、[Accounts] > [Users] > [Create New User] に移動し、図に示すように[Create] をクリックします。