内容

はじめに

Cisco AMP for Endpoints LinuxコネクタとAVの互換性がないことがわかっている点を挙げてください。

はじめに

このドキュメントでは、AMP for Endpoints Linuxコネクタのアンチウイルス(AV)の非互換性について説明します。

Cisco AMP for Endpoints LinuxコネクタとAVの互換性がないことがわかっている点を挙げてください。

AMP for Endpoints Linuxコネクタに干渉することが判明しているAVアプリケーションのリストを次に示します。

- RHEL/CentOS 6.xでのF-Secure Linuxセキュリティ

- Kasperskyエンドポイントセキュリティ。

- Linux用McAfee VSE

- Linux向けMcAfeeエンドポイントセキュリティ

- RHEL/CentOS 6.x上のSophos Server Security 9

- Symantec Endpoint Protectionの略。

- RHELのカーボンブラック7.

- Trend Micro DSA（ディープセキュリティエージェント）。

注：互換性のあるアプリケーションに問題を起こす可能性のある追加アプリケーションやアップデートが存在する場合があります。詳細については、ユーザガイド、特にLinuxの章を参照してください(https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf)。