内容

概要

Enterprise Linuxリリース6

Enterprise Linuxリリース7

Enterprise Linuxリリース8

Ubuntuリリース20.04 LTS

Amazon Linuxリリース2

凡例

注意事項

概要

次の表に、Cisco Secure Endpoint Linuxコネクタのアップデートに関するリブート要件を示します。Linuxコネクタでサポートされているオペレーティングシステムの詳細については、『Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS Compatibility』を参照してください。

Enterprise Linuxリリース6

バージョンから

バージョンへ

1.7.0

新しい

1.8.1

新しい

1.10.0

新しい

1.12.2

新しい

1.12.4

新しい

1.7.0以降

注1を参照

注3を参照

注4を参照

1.8.1以降

1.10.0以降

1.12.2以降

1.12.4以降

エンタープライズLinux リリース 7

バージョンから

バージョンへ

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

新しい

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

注2を参照

1.8.4

1.9.0

1.9.1以降

エンタープライズLinux リリース 8

バージョンから

バージョンへ

1.13.0

新しい

1.13.0以降

Ubuntuリリース20.04 LTS

バージョンから

バージョンへ

1.15.0

新しい

1.15.0以降

Amazon Linuxリリース2

バージョンから

バージョンへ

1.16.0

新しい

1.16.0以降

凡例

再起動は不要

再起動が必要な場合がある

再起動が必要

注意事項

1. RedirFSカーネルモジュールを更新するには再起動が必要です。詳細はCSCvo74991を参照してください。

2. RHEL/CentOS 7.5(3.10.0-862カーネル)以降を実行している場合は、再起動が必要です。詳細はCSCvn39498を参照してください。

3. RedirFSカーネルモジュールを更新するには再起動が必要です。詳細はCSCvt25576を参照してください。

4. RedirFSカーネルモジュールを更新するには再起動が必要です。詳細はCSCvt54122およびCSCvu07130を参照してください。