内容

概要

サポート対象バージョン

Mac Connector OSの互換性

凡例

以下も参照のこと

概要

このドキュメントでは、Cisco Secure Endpoint MacコネクタのOS互換性に関する情報について説明します。

サポート対象バージョン

リストされている一部のバージョンはサポートされなくなり、履歴の参照用に含まれています。詳細については、 セキュアエンドポイントコネクタのサポートポリシー を参照してください。

Mac Connector OSの互換性

MacOS

Release

Cisco Secure Endpoint Mac Connectorバージョン

1.11.1

から

1.12.7

1.14.0

から

1.15.3

1.15.4*

から

1.15.6

1.16.0

から

1.16.3

1.18.0

から

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

と

より新しい

10.13

10.14

10.15

11 ～ 11.2

11.3 以降

12

13

注*:ARMアーキテクチャのネイティブサポートを開始

注**:1.11より前のソフトウェアバージョンからバージョン1.20以降にアップグレードすることはできません。  最初に1.11 ～ 1.18のバージョンにアップグレードしてから、1.20以降へのアップグレードに進みます。

凡例

互換性がある。

常に、使用可能な最新バージョンのコネクタを使用することをお勧めします。

互換性あり。サポートなし。

非サポート

以下も参照のこと

- Secure Endpoint Windows Connector OSの互換性

- Cisco Security Connector Apple iOSとの互換性

- Cisco Secure Endpoint LinuxコネクタOSの互換性

- Cisco Secure Endpoint Linuxコネクタの更新リブート要件