内容

はじめに

Secure Endpoint Windows Connector Version 8.xのWindowsサポート（64ビットのみ）

Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64ビットまたは32ビット）のレガシーWindowsサポート

はじめに

このドキュメントでは、サポートされているバージョンのセキュアエンドポイントWindowsコネクタのオペレーティングシステム(OS)の互換性について説明します。

注：プライベートクラウドは、バージョン8.4.1までのWindows Connectorをサポートします。

Secure Endpoint Windows Connectorバージョン8.x （64ビットのみ）のWindowsサポート

この情報は、https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.htmlのSecure Endpointオンラインヘルプで参照できます。

Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64ビットまたは32ビット）のレガシーWindowsサポート

この情報は、https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.htmlのSecure Endpointオンラインヘルプで参照できます。