内容

概要

エンドポイント用AMPをFMCと統合する手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、イベントデータフィード用にAdvanced Malware Protection(AMP)for EndpointsとFirepower Management Center(FMC)を統合する手順について説明します。

エンドポイント用AMPをFMCと統合する手順

注：これは一方向のデータフィードです（エンドポイント用AMPは、FMCに発生したイベントをフィードします）。  設定は統合されません。

1. FMCで[AMP]をクリックします。

2. [AMP Management]をクリックします。

を選択します。「AMPクラウド接続の追加」

4. AMP for Endpointに使用するAMPクラウドを選択します。

5. [Register]をクリックします。

6.クリック 「はい」を選択すると、AMP for Endpointコンソールへのリダイレクトが許可されます。

7.エンドポイント用AMPにログインします。

8. [Allow]をクリックして、AMPからFMCへの接続を承認します。

9.ページがFMCにリダイレクトされます。Cisco AMPソリューションタイプを確認します。「AMP for Endpoints and AMP for Networks」と表示され、「State」が青のチェックマークになるはずです。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

- エンドポイント向けCisco AMP – テクニカルノート

- エンドポイント向けCisco AMP – ユーザガイド