目次

はじめに

管理対象外の Symantec エンタープライズ 保護 12.1 の AMP for Endpoints Windows Connector 除外

概要

ウイルス対策が AMP for Endpoints コネクタ ディレクトリをスキャンしないように AMP for Endpoints コネクタ間の競合をおよびウイルス対策または他の security software 防ぐために、除外を作成して下さい。

管理対象外の Symantec エンタープライズ 保護 12.1 の AMP for Endpoints Windows Connector 除外

1. Symantec エンタープライズ 保護を開き、左ペインの設定を『Change』 をクリック して下さい。

2. 例外エントリの隣で設定を『Configure』 をクリック して下さい。

3. 例外ダイアログの Add ボタンをクリックして下さい。

4. セキュリティリスク 例外サブメニューからフォルダを選択して下さい。

5. AMP for Endpoints コネクタ インストール ディレクトリ（バージョン 5.1.1 および それ 以上のための C:\Program Files\Cisco か前のバージョンのための C:\Program Files\Sourcefire をデフォルトで）ダイアログから選択し、『OK』 をクリック して下さい。

6. 例外ダイアログの Add ボタンをクリックして下さい。

7. ソナー例外サブメニューからフォルダを選択して下さい。

8. AMP for Endpoints コネクタ インストール ディレクトリ（バージョン 5.1.1 および それ 以上のための C:\Program Files\Cisco か前のバージョンのための C:\Program Files\Sourcefire をデフォルトで）ダイアログから選択し、『OK』 をクリック して下さい。

9. Close ボタンをクリックして下さい。