内容

概要

分析用ファイルのアップロード

ファイル分析に関するレポートの表示

ファイル分析用にサポートされるファイル

概要

ファイル分析を使用すると、実行可能ファイルをキューに置いた環境にアップロードして、自動的に実行および分析できます。その結果は、すべてのFireAMPユーザが利用できるようになります。[File Analysis]ページでは、実行可能ファイルのSHA-256を検索して、ファイルがすでに分析されているかどうかを確認することもできます。  ファイルが分析されている場合は、分析レポートを使用でき、任意のユーザが表示できます。

分析用ファイルのアップロード

1. 「ファイル分析」ページにナビゲートします。[解析]メニューをクリックし、[ファイル解析]を選択します。

2. [File Analysis]ページで、SHA-256または分析するファイルの名前を指定できます。

3.入力したSHA-256の解析が存在する場合は、解析のステータスとレポートを表示できます。

4.ファイルが以前に分析されていない場合は、ファイルを分析のために送信できます。ファイルをアップロードするには、[Submit file for analysis]ボタンをクリックし、アップロードするファイルを参照して[Upload]ボタンをクリックします。

注：ファイルのアップロード制限は20 MBです。

ファイル分析に関するレポートの表示

ファイルをアップロードした後、解析が完了するまで約30 ～ 60分かかります。これは、ファイルの種類とサンドボックスのロードによって異なります。

[レポート]ボタンをクリックすると、完了した分析のレポートを表示できます。

ファイルの分析が進行中の場合は、次のようなステータスが表示されます。分析が完了すると、[レポート]ボタンが使用可能になります。

ファイル分析用にサポートされるファイル

File Analysisサンドボックスは、次のアプリケーションをサポートします。

- PDF

- FLV

- HLP

- JAR

- MDB

- RTF

- SWF

- WRI

- XLW

- Microsoft EXE

- MS Officeファイル