内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題：vMware ESXiでのASAvのインストール障害

解決方法

結果

概要

このドキュメントでは、エラーメッセージ「Error:プラットフォームの種類が設定されていません」と「エラー：Invalid platform name () read from OVF」 このドキュメントの目的は、これらの問題を解決し、vMware ESXi に ASAv を正しくインストールする最良の方法を説明することです。

前提条件

要件

vMwareに関する基本的な知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、ASAvバージョン9.6.2のvMware ESXi 6.0.0に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題：vMware ESXiでのASAvのインストール障害

ASAvテンプレートがASAvバージョン9.5.x、9.6.x、および9.7.x用のvMware ESXiに導入されると、次のエラーメッセージが原因でASAvがブートループ状態のままになります。

"Error: Platform type has not been configured”

"Error: Invalid platform name () read from OVF”

"OVF does not contain a ControllerType property. Please check your deployment source files."

vMwareコンソールに表示されるエラーメッセージの例。

これらのエラーが表示された後、ASAv のブート ループが発生し、ブートするたびにこれらのメッセージが表示されます。

解決方法

ステップ 1：vSphere Web クライアントを開きます。

ステップ 2：[VMs and Templates] に移動します。

ステップ 3：VMware ホスト リストで、影響を受けている ASAv を選択して右クリックします。

ステップ4：図に示すように[Edit Settings]をクリックします。

ステップ5：図に示すように、[vApp Options]タブに移動します。

ステップ 6：[Enable vApp options] をオフにします。

ステップ7：図に示すように[OK]を選択します。

ステップ8：図に示すように、ASAv仮想マシン(VM)の電源をオフにしてから、再度ASAvの電源をオンにします。

結果

図に示すように、ASAvブートループとコマンドラインインターフェイス(CLI)プロンプトが表示されます。