目次

はじめに

Macintosh OS X で「Cisco ASDM-IDM」が損傷しているというメッセージが表示されて ASDM-IDM Launcher を開けない場合、これを開くにはどうすれば良いですか

概要

このドキュメントでは、Macintosh OS X 上でバージョン 7.1.3 以前の Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用して Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）を管理する方法についての具体的な質問に回答します。

Macintosh OS X で「Cisco ASDM-IDM」が損傷しているというメッセージが表示されて ASDM-IDM Launcher を開けない場合、これを開くにはどうすれば良いですか

Adaptive Security Device Manager-IPS Device Manager Launcher（ASDM-IDM Launcher）を開こうとすると、次のエラーが表示されます。

このエラーはコンソールにも表示されます。 コンソールは /Applications/Utilities/Console にあります。

どうすれば、この問題を解決できますか。

この問題の原因は、ASDM-IDM Launcher アプリケーションでシグニチャが欠如していることにあります。 この問題を回避するには、[Settings] > [Security and Privacy] > [General] に移動します。 [Allow applications downloaded from] で [Anywhere] オプション ボタンをクリックします。

Cisco ASDM-IDM パッケージを開いて、/Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar から直接 dm-launcher.jar を起動することもできます。 この問題を解決するために、Cisco Bug ID CSCuh84199 がオープンされました。