内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題

syslogおよびデバッグ出力

解決方法

確認

ルートCA証明書の変更：2018年10月

ASAを実行する4100/9300プラットフォーム

解決手順

連邦情報処理標準(FIPS)準拠を必要とするASAソフトウェアのインストール

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、証明書ハンドシェイクの失敗が原因で発生するASAスマートライセンスの失敗を確認する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

このドキュメントでは、2016年3月と2018年10月に発生した、tools.cisco.comをホストするWebサーバが別のルート認証局(CA)証明書に移行された変更に対処する方法について説明します。その移行後、一部のASA（適応型セキュリティアプライアンス）デバイスは、IDトークンの登録時または現在の認証の更新時に、Smart Software Licensing Portal(tools.cisco.comでホスト)への接続に失敗します。これは証明書に関連する問題であると判断されました。具体的には、ASAに提示される新しい証明書は、ASAが想定している別の中間CAによって署名され、事前にロードされています。

問題

Smart Software Licensing PortalにASAvを登録しようとすると、接続または通信が失敗して登録が失敗します。show license registrationコマンドおよびcall-home test profile licenseコマンドを実行すると、次の出力が表示されます。

ASAv# show license registration

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Last Retry Start Time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Next Scheduled Retry Time: Mar 22 13:45:31 2016 UTC.

Number of Retries: 1.

Last License Server response time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Last License Server response message: Communication message send response error

ASAv# call-home test profile License

INFO: Sending test message to DDCEService

ERROR: Failed: CONNECT_FAILED(35)

ただし、ASAvはtools.cisco.comを解決し、TCP pingを使用してTCPポート443に接続できます。

syslogおよびデバッグ出力

登録を試行した後のASAvのsyslog出力は、次を示す場合があります。

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 250CE8E030612E9F2B89F7058FD, subject name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc.

- For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,o=VeriSign\, Inc.,c=US, issuer name:

ou=Class 3 Public Primary Certification Authority,o=VeriSign\, Inc.,c=US .

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 513FB9743870B73440418699FF, subject name:

cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4,ou=Symantec Trust Network,o=Symantec

Corporation,c=US, issuer name: cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority

- G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,

o=VeriSign\, Inc.,c=US .

詳細については、別の登録を試みるときに、次のdebugコマンドを実行してください。Secure Socket Layer(SSL)エラーが表示される。

debug license 255

debug license agent all

debug call-home all

debug ssl 255

具体的には、次のメッセージが出力の一部として表示されます。

error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify

failed@s3_clnt.c:1492

デフォルトのASAv設定には、「cn=Verisign Class 3 Secure Server CA - G3」というサブジェクト名に対してロードおよび発行された証明書を持つ_SmartCallHome_ServerCAというトラストポイントがあります。

ASAv# show crypto ca certificate

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 6ecc7aa5a7032009b8cebc2d491

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (2048 bits)

Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

Subject Name:

cn=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G3

ou=Terms of use at https:// verisign /rpa (c)10

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

OCSP AIA:

URL: http://ocsp verisign

CRL Distribution Points:

[1]  http://crl verisign/pca3-g5.crl

Validity Date:

start date: 00:00:00 UTC Feb 8 2010

end   date: 23:59:59 UTC Feb 7 2020

Associated Trustpoints: _SmartCallHome_ServerCA

ただし、前述のsyslogでは、ASAは「cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4」と呼ばれる中継サーバによって署名されたSmart Software Licensing Portal(SMP)から証明書を取得することを示しています。

注：サブジェクト名は似ていますが、最初がVerisignとSymantec、最後がG3とG4という2つの違いがあります。

解決方法

ASAvは、チェーンを検証するために、適切な中間証明書やルート証明書を含むトラストプールをダウンロードする必要があります。

バージョン9.5.2以降では、ASAvには、デバイスのローカル時間の午後10時に自動インポートするように設定されたトラストプールがあります。

ASAv# sh run crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

auto-import

ASAv# sh run all crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

revocation-check none

crl cache-time 60

crl enforcenextupdate

auto-import

auto-import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

auto-import time 22:00:00

これが初期インストールであり、ドメインネームシステム(DNS)ルックアップとインターネット接続がまだ起動していない場合は、自動インポートが成功しておらず、手動で完了する必要があります。

9.4.xなどの古いバージョンでは、トラストプールの自動インポートはデバイスで設定されていないため、手動でインポートする必要があります。

どのバージョンでも、このコマンドは信頼プールと関連する証明書をインポートします。

ASAv# crypto ca trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Root file signature verified.

You are about to update the current trusted certificate pool

with the 17145 byte file at http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Do you want to continue? (y/n)

Trustpool import:

attempted:  14

installed:  14

duplicates: 0

expired:    0

failed:     0

確認

手動コマンドで信頼プールをインポートするか、ローカル時刻の午後10時以降に信頼プールをインポートすると、次のコマンドは信頼プールに証明書がインストールされていることを確認します。

ASAv# show crypto ca trustpool policy

14 trustpool certificates installed

Trustpool auto import statistics:

Last import result: FAILED

Next scheduled import at 22:00:00 UTC Wed Mar 23 2016

Trustpool Policy

Trustpool revocation checking is disabled

CRL cache time: 60 seconds

CRL next update field: required and enforced

Automatic import of trustpool certificates is enabled

Automatic import URL: http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Download time: 22:00:00

Policy Overrides:

None configured

注：上記の出力では、最後に自動インポートを試行したときにDNSが動作していなかったため、最後の自動更新インポートが失敗しています。そのため、最後の自動インポートの結果も「失敗」として表示されます。ただし、手動の信頼プール更新が実行され、信頼プールが正常に更新されました（14個の証明書がインストールされていることが示されています）。

信頼プールをインストールした後、トークン登録コマンドを再度実行して、ASAvをSmart Software Licensing Portalに登録できます。

ASAv# license smart register idtoken id_token force

ASAvがすでにSmart Software Licensing Portalに登録されているのに、認可の更新に失敗した場合は、手動で更新を試行することもできます。

ASAv# license smart renew auth

ルートCA証明書の変更：2018年10月

tools.cisco.comのルートCA証明書は、2018年10月5日金曜日に変更されました。

現在展開されているASAvバージョン9.6(2)以降およびASAを実行しているFirepower2100は、http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7bへの通信が許可されていない場合は、この変更の影響を受けません。  証明書の自動インポート機能は、前述したすべてのASAスマートライセンスプラットフォームでデフォルトで有効になっています。  「show crypto ca trustpool」の出力には、「QuoVadis Root CA 2」証明書が含まれています。

CA Certificate

Fingerprint: 5e397bddf8baec82e9ac62ba0c54002b

Issuer Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Subject Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

新しい導入では、「crypto ca trustpool import default」コマンドを発行して、QuoVadis証明書を含むデフォルトのCisco証明書バンドルをダウンロードできます。  それでも問題が解決しない場合は、証明書を手動でインストールできます。

asa(config)# crypto ca trustpoint QuoVadisRootCA2

asa(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal

asa(config-ca-trustpoint)# crl configure

asav(config-ca-crl)# crypto ca authenticate QuoVadisRootCA2

Enter the base 64 encoded CA certificate.

End with the word "quit" on a line by itself

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

quit

INFO: Certificate has the following attributes:

Fingerprint:     5e397bdd f8baec82 e9ac62ba 0c54002b

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported

ASAを実行する4100/9300プラットフォーム

この問題は、FirepowereXtensible Operating System(FXOS)を使用してスマートライセンス情報を提供するASAを実行しているフィールドの4100/9300の一部に影響を与えています。

該当するユニット：

FP9300-1-A-A-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Oct 09 17:32:59 2018 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

解決手順

解決するには、新しいトラストポイントを作成し、FXOSに証明書データを入力する必要があります。

FPR-2-A /license # scope security

FPR-2-A /security # enter trustpoint QuoVadisRootCA2

FPR-2-A /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:    (THIS PART NEEDS TO BE COPY/PASTED)

>

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

>ENDOFBUF <---manually type this on a new line after the ----END OF CERTIFICATE---- line and press ENTER

次に、変更を確定し、ライセンスを更新します。

FPR-2-A /security/trustpoint* # comm

FPR-2-A /security/trustpoint # scope license

FPR-2-A /license # scope licdebug

FPR-2-A /license/licdebug # renew

ここで、ライセンスが更新されたことを確認する必要があります。

FP9300-1-A-A-A /license/licdebug # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 17:39:07 2018 UTC

Next Renewal Attempt: Apr 07 17:39:08 2019 UTC

Registration Expires: Oct 09 17:33:07 2019 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Last Communication Attempt: SUCCESS on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Next Communication Attempt: Nov 08 17:39:12 2018 UTC

Communication Deadline: Jan 07 17:33:11 2019 UTC

連邦情報処理標準(FIPS)準拠を必要とするASAソフトウェアのインストール

FIPS準拠を必要とするASAベースのプラットフォームの場合、QuoVadisルートCA 2証明書のインポートが、署名の暗号化要件への不適合のために失敗する可能性があり、次のメッセージが表示される可能性があります。

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate is not FIPS compliant.

% Error in saving certificate: status = FAIL

FIPS準拠のASAインストールの回避策として、HydrantID SSL ICA G2中間証明書をインポートします。次に示すHydrantID SSL ICA G2証明書は、sha256WithRSAEncryption署名アルゴリズムの要件に準拠しています。プラットフォームに基づいて証明書をロードするには、この記事のドキュメントを参照してください。

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGxDCCBKygAwIBAgIUdRcWd4PQQ361VsNXlG5FY7jr06wwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZ

BgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMjAeFw0xMzEyMTcxNDI1MTBaFw0yMzEy

MTcxNDI1MTBaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVTMTAwLgYDVQQKEydIeWRyYW50SUQgKEF2

YWxhbmNoZSBDbG91ZCBDb3Jwb3JhdGlvbikxHTAbBgNVBAMTFEh5ZHJhbnRJRCBT

U0wgSUNBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA9p1ZOA9+

H+tgdln+STF7bdOxvnOERYyjo8ZbKumzigNePSwbQYVWuso76GI843yjaX2rhn0+

Jt0NVJM41jVctf9qwacVduR7CEi0qJgpAUJyZUuB9IpFWF1Kz14O3Leh6URuRZ43

RzHaRmNtzkxttGBuOtAg+ilOuwiGAo9VQLgdONlqQFcrbp97/fO8ZIqiPrbhLxCZ

fXkYi3mktZVRFKXG62FHAuH1sLDXCKba3avDcUR7ykG4ZXcmp6kl14UKa8JHOHPE

NYyr0R6oHELOGZMox1nQcFwuYMX9sJdAUU/9SQVXyA6u6YtxlpZiC8qhXM1IE00T

Q9+q5ppffSUDMC4V/5If5A6snKVP78M8qd/RMVswcjMUMEnov+wykwCbDLD+IReM

A57XX+HojN+8XFTL9Jwge3z3ZlMwL7E54W3cI7f6cxO5DVwoKxkdk2jRIg37oqSl

SU3z/bA9UXjHcTl/6BoLho2p9rWm6oljANPeQuLHyGJ3hc19N8nDo2IATp70klGP

kd1qhIgrdkki7gBpanMOK98hKMpdQgs+NY4DkaMJqfrHzWR/CYkdyUCivFaepaFS

K78+jVu1oCMOFOnucPXL2fQa3VQn+69+7mA324frjwZj9NzrHjd0a5UP7waPpd9W

2jZoj4b+g+l+XU1SQ+9DWiuZtvfDW++k0BMCAwEAAaOCAZEwggGNMBIGA1UdEwEB

/wQIMAYBAf8CAQAweAYDVR0gBHEwbzAIBgZngQwBAgEwCAYGZ4EMAQICMA4GDCsG

AQQBvlgAAmQBAjBJBgwrBgEEAb5YAAOHBAAwOTA3BggrBgEFBQcCARYraHR0cDov

L3d3dy5oeWRyYW50aWQuY29tL3N1cHBvcnQvcmVwb3NpdG9yeTByBggrBgEFBQcB

AQRmMGQwKgYIKwYBBQUHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNv

bTA2BggrBgEFBQcwAoYqaHR0cDovL3RydXN0LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9x

dnJjYTIuY3J0MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBQahGK8SEwzJQTU

7tD2A8QZRtGUazA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlz

Z2xvYmFsLmNvbS9xdnJjYTIuY3JsMB0GA1UdDgQWBBSYarYtLr+nqp/299YJr9WL

V/mKtzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlraik8EDDUkpAnIOajO9/r4dpj/Zry76

6SH1oYPo7eTGzpDanPMeGMuSmwdjUkFUPALuWwkaDERfz9xdyFL3N8CRg9mQhdtT

3aWQUv/iyXULXT87EgL3b8zzf8fhTS7r654m9WM2W7pFqfimx9qAlFe9XcVlZrUu

9hph+/MfWMrUju+VPL5U7hZvUpg66mS3BaN15rsXv2+Vw6kQsQC/82iJLHvtYVL/

LwbNio18CsinDeyRE0J9wlYDqzcg5rhD0rtX4JEmBzq8yBRvHIB/023o/vIO5oxh

83Hic/2Xgwksf1DKS3/z5nTzhsUIpCpwkN6nHp6gmA8JBXoUlKQz4eYHJCq/ZyC+

BuY2vHpNx6101J5dmy7ps7J7d6mZXzguP3DQN84hjtfwJPqdf+/9RgLriXeFTqwe

snxbk2FsPhwxhiNOH98GSZVvG02v10uHLVaf9B+puYpoUiEqgm1WG5mWW1PxHstu

Ew9jBMcJ6wjQc8He9rSUmrhBr0HyhckdC99RgEvpcZpV2XL4nPPrTI2ki/c9xQb9

kmhVGonSXy5aP+hDC+Ht+bxmc4wN5x+vB02hak8Hh8jIUStRxOsRfJozU0R9ysyP

EZAHFZ3Zivg2BaD4tOISO8/T2FDjG7PNUv0tgPAOKw2t94B+1evrSUhqJDU0Wf9c

9vkaKoPvX4w=

-----END CERTIFICATE-----

関連情報

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード