内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、適応型セキュリティアプライアンス(ASA)で設定を保存しようとした際に、このエラーメッセージが表示される場合の、このエラーメッセージのトラブルシューティングに必要な手順について説明します。

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

トラブルシュート

ASAでwrite memoryコマンドを入力するか、Adaptive Security Device Manager(ASDM)でSaveをクリックすると、ファイアウォールはメモリからのコンフィギュレーションを永続的なストレージ（コンパクトフラッシュなど）に書き込もうとします。 このプロセスが完了しない場合は、エラーメッセージが表示されることがあります。この例では、次のエラーが表示されます。

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

このエラーのトラブルシューティングを行うには、次のデバッグを有効にし、ファイアウォールの設定を再度保存します。

- debug disk file

- debug disk filesystem

- debug disk file-verbose

特定の問題のインジケータがないか、表示されるデバッグを調べます。たとえば、前の例の「Configuration line too long」エラーは、ログインバナーの設定が原因です。デバッグに次のメッセージが表示されます。

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA#   banner value groupPolicy_VPN attributes

バナーサイズを小さくすると、エラーが解消され、設定を正常に保存できるようになりました。