内容

概要

接続の構築時または切断時に ASA によって生成された syslog を解釈する方法

Network Topology

ネットワーク トポロジ（同じセキュリティのインターフェイス）

関連情報

概要

このドキュメントでは、接続の構築時または切断時に、適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）デバイスで Transmission Control Protocol（TCP）/User Datagram Protocol（UDP）に対して生成される syslog を理解する方法について説明します。

接続の構築時または切断時に ASA によって生成された syslog を解釈する方法

このドキュメントに記載されているすべての syslog は、次に示すネットワーク トポロジに基づいています。

Network Topology

シナリオ 1：ASA 内部インターフェイス（識別）への管理トラフィックの送信元が内部ホスト

%ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 8 for

inside:10.1.1.2/12523 (10.1.1.2/12523) to NP Identity

Ifc:10.1.1.1/22 (10.1.1.1/22)

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection 8 for inside:

10.1.1.2/12523 to NP Identity Ifc:10.1.1.1/22 duration

0:00:53 bytes 2436 TCP FINs

シナリオ 2：ASA を通過するトラフィックの送信元が内部ホストで、宛先が外部ホスト

%ASA-6-302013: Built outbound TCP connection 9 for outside:10.1.2.1/22 (10.1.2.1/22)

to inside:10.1.1.2/53496 (10.1.1.2/53496)

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection 9 for outside:10.1.2.1/22 to inside:

10.1.1.2/53496 duration 0:00:30 bytes 0 SYN Timeout

シナリオ 3：ASA 外部インターフェイス（識別）への管理トラフィックの送信元が外部ホスト

%ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 10 for outside:10.1.2.1/28218

(10.1.2.1/28218) to NP Identity Ifc:10.1.2.2/22 (10.1.2.2/22)

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection 10 for outside:10.1.2.1/28218 to NP

Identity Ifc:10.1.2.2/22 duration 0:00:33 bytes 968 TCP Reset-O

シナリオ 4：ASA を通過するトラフィックの送信元が外部ホストで、宛先が内部ホスト

%ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 11 for outside:10.1.2.1/21647

(10.1.2.1/21647) to inside:10.1.1.2/22 (10.1.1.2/22)

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection 11 for outside:10.1.2.1/21647 to

inside:10.1.1.2/22 duration 0:00:00 bytes 0 TCP Reset

ネットワーク トポロジ（同じセキュリティのインターフェイス）

シナリオ 1：ASA を通過するトラフィックの送信元が内部ホストで、宛先が外部ホスト

%ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 0 for inside:10.1.1.2/28075 (10.1.1.2/28075)

to outside:10.1.2.1/23 (10.1.2.1/23)

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection 0 for inside:10.1.1.2/28075 to outside:10.1.2.1/23

duration 0:00:46 bytes 144 TCP FINs

シナリオ 2：ASA を通過するトラフィックの送信元が外部ホストで、宛先が内部ホスト

%ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 1 for outside:10.1.2.1/17891 (10.1.2.1/17891)

to inside:10.1.1.2/23 (10.1.2.5/23)

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection 1 for outside:10.1.2.1/17891 to inside:10.1.1.2/23

duration 0:00:08 bytes 165 TCP FIN

* ここで、10.1.2.5 は 10.1.1.2 の静的 NAT IP です。

関連情報

- Cisco ASA 5500 シリーズ次世代ファイアウォール レファレンスガイド

- Cisco ASA 5500 シリーズ次世代ファイアウォール設定ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems