内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

バックグラウンド

設定

証明書のインストール

自己署名証明書の登録

手動登録

PKCS12登録

証明書の更新

自己署名証明書の更新

証明書の手動更新

PKCS12更新

OpenSSLでのPKCS12の作成

確認

FMCでインストールされた証明書を表示する

CLIでのインストール済み証明書の表示

トラブルシュート

デバッグ コマンド

一般的な問題

はじめに

このドキュメントでは、FMCによって管理されるFTDの証明書をインストール、信頼、および更新する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 証明書を手動で登録するには、信頼できるサードパーティCAにアクセスする必要があります。

- サードパーティCAベンダーの例としては、Entrust、Geotrust、GoDaddy、Thawte、VeriSignなどがあります。

- FTDのクロック時刻、日付、およびタイムゾーンが正しいことを確認します。証明書認証では、ネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバを使用してFTDの時刻を同期することをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 6.5を実行するFMCv

- 6.5を実行するFTDv

- PKCS12の作成には、OpenSSLが使用されます

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

バックグラウンド

このドキュメントでは、Firepower Management Center(FMC)によって管理されるFirepower Threat Defense(FTD)上で、サードパーティの認証局(CA)または内部CAによって署名された自己署名証明書および証明書をインストール、信頼、および更新する方法について説明します。

設定

証明書のインストール

自己署名証明書の登録

1. Devices > Certificatesの順に移動し、図に示すようにAddをクリックします。

2.デバイスを選択すると、Device*ドロップダウンに証明書が追加されます。 次に、図に示すように、緑色の+記号をクリックします。

3.トラストポイントの名前を指定し、図に示すように、CA InformationタブでEnrollment Type: Self Signed Certificate を選択します。

4. Certificate Parametersタブで、証明書のCommon Nameを入力します。これは、図に示すように、証明書が使用されるサービスのfqdnまたはIPアドレスと一致する必要があります。

5. （オプション）Keyタブで、証明書に使用する秘密キーのタイプ、名前、およびサイズを指定できます。デフォルトでは、キーは名前が<Default-RSA-Key>でサイズが2048のRSAキーを使用しますが、図に示すように同じ秘密/公開キーペアを使用しないように、各証明書に一意の名前を使用することをお勧めします。

6.完了したら、図に示すように、SaveをクリックしてからAddをクリックします。

7.完了すると、自己署名証明書が図に表示されます。

手動登録

1. Devices > Certificatesの順に移動し、図に示すようにAddをクリックします。

2. Device*ドロップダウンで証明書を追加するデバイスを選択し、図に示すように緑色の+記号をクリックします。

3.トラストポイントの名前を指定し、CA InformationタブでEnrollment Type: Manualを選択します。ID証明書の署名に使用するCAのpem形式の証明書を入力します。この証明書が使用できないか、現時点で判明していない場合は、プレースホルダとしてCA証明書を追加し、ID証明書が発行されたら、図に示すように、この手順を繰り返して実際の発行元CAを追加します。

4. Certificate Parametersタブで、証明書のCommon Nameを入力します。これは、図に示すように、証明書が使用されるサービスのfqdnまたはIPアドレスと一致する必要があります。

5. （オプション）Keyタブで、証明書に使用する秘密キーのタイプ、名前、およびサイズをオプションで指定できます。デフォルトでは、キーは名前が<Default-RSA-Key>でサイズが2048のRSAキーを使用しますが、図に示すように同じ秘密/公開キーペアを使用しないように、各証明書に一意の名前を使用することをお勧めします。

6. （オプション）Revocationタブで、Certificate Revocation List(CRL；証明書失効リスト)またはOnline Certificate Status Protocol(OCSP；オンライン証明書状態プロトコル)の失効がチェックされ、設定できます。デフォルトでは、どちらのチェックボックスもオンになっていません（図を参照）。

7.完了したら、図に示すようにSaveをクリックしてからAddをクリックします。

8.要求を処理した後、FMCはID証明書を追加するオプションを提示します。図に示すように、IDボタンをクリックします。

9. CSRが生成されたことを通知するウィンドウが表示されます。図に示すように、Yesをクリックします。

10.次に、コピーしてCAに送信できるCSRが生成されます。CSRが署名されると、ID証明書が提供されます。提供されたID証明書を参照して選択し、図に示すようにImportをクリックします。

11.完了すると、次の図のように手動証明書が表示されます。

PKCS12登録

1.受信または作成したPKCS12ファイルをインストールするには、Devices > Certificatesに移動し、図に示すようにAddをクリックします。

2. Device*ドロップダウンで証明書を追加するデバイスを選択し、図に示すように緑色の+記号をクリックします。

3.トラストポイントの名前を指定し、CA InformationタブでEnrollment Type: PKCS12 Fileを選択します。作成したPKCS12ファイルを参照して選択します。図に示すように、PKCS12の作成時に使用するパスコードを入力します。

4. （オプション）Certificate ParametersタブとKeyタブは、PKCS12ですでに作成されているためグレー表示になりますが、CRLおよびOCSPの失効チェックを有効にするためのRevocationタブは変更できます。 デフォルトでは、どちらのチェックボックスもオンになっていません（図を参照）。

5.完了したら、図に示すように、このウィンドウでSaveをクリックしてからAddをクリックします。

6.完了すると、PKCS12証明書は次の図のように表示されます。

証明書の更新

自己署名証明書の更新

1.図に示すように、Re-enroll certificateボタンを押します。

2.自己署名証明書を削除して置き換えるよう求めるウィンドウが表示されます。図に示すように、Yesをクリックします。

3.更新された自己署名がFTDにプッシュされます。これは、IDボタンをクリックして有効時間をチェックすると確認できます。

証明書の手動更新

1.図に示すように、Re-enroll certificateボタンを押します。

2.証明書署名要求が生成されたことを示すウィンドウが表示されます。図に示すように、Yesをクリックします。

3.このウィンドウでは、CSRが生成されます。このCSRは、前にID証明書に署名したのと同じCAにコピーして送信できます。CSRが署名されると、更新されたID証明書が提供されます。提供されたID証明書を参照して選択し、図に示すようにImportをクリックします。

4.更新された手動証明書がFTDにプッシュされます。これは、IDボタンをクリックして有効時間をチェックすると確認できます。

PKCS12更新

証明書の再登録ボタンをクリックしても、証明書は更新されません。PKCS12を更新するには、前述の方法を使用して新しいPKCS12ファイルを作成し、アップロードする必要があります。

OpenSSLでのPKCS12の作成

1. OpenSSLまたは同様のアプリケーションを使用して、秘密キーと証明書署名要求(CSR)を生成します。次の例は、OpenSSLで作成されたprivate.keyという名前の2048ビットRSAキーとftd1.csrという名前のCSRを示しています。

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private.key -out ftd1.csr

Generating a 2048 bit RSA private key

..........................................+++

..................................................................................+++

written to a new private key to 'private.key'

-----

You are about to be asked to enter information that is incorporated

into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there is be a default value,

If you enter '.', the field is left blank.

-----

Country Name (2 letter code) [AU]:.

State or Province Name (full name) [Some-State]:.

Locality Name (eg, city) []:.

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Cisco Systems

Organizational Unit Name (eg, section) []:TAC

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ftd1.example.com

Email Address []:.

Please enter these'extra'attributes

to be sent with your certificate request

A challenge password []:

An optional company name []:

2.生成されたCSRをコピーしてCAに送信します。CSRが署名されると、ID証明書が提供されます。通常、CA証明書も提供されます。PKCS12を作成するには、OpenSSLで次のいずれかのコマンドを実行します。

PKCS12内で発行されたCA証明書のみを含めるには、次のコマンドを使用します。

openssl pkcs12 -export -out ftd.pfx -in ftd.crt -inkey private.key -certfile ca.crt

Enter Export Password: *****

Verifying - Enter Export Password: *****

- ftd.pfxは、opensslによってエクスポートされるpkcs12ファイル（der形式）の名前です。

- ftd.crtは、CAによってpem形式で発行された署名付きID証明書の名前です。

- private.keyはステップ1で作成したキーペアです。

- ca.crtは、pem形式の発行側の認証局(CA)の証明書です。

証明書がルートCAと1つ以上の中間CAを持つチェーンの一部である場合は、次のコマンドを使用してPKCS12にチェーン全体を追加できます。

openssl pkcs12 -export -out ftd.pfx -in ftd.crt -inkey private.key -chain -CAfile cachain.pem

Enter Export Password: *****

Verifying - Enter Export Password: *****

- ftd.pfxは、OpenSSLによってエクスポートされるpkcs12ファイル（der形式）の名前です。

- ftd.crtは、CAによってpem形式で発行された署名付きID証明書の名前です。

- private.keyはステップ1で作成したキーペアです。

- cachain.pemは、発行中間CAで始まり、pem形式のルートCAで終わるCA証明書をチェーンに含むファイルです。

PKCS7ファイル(.p7b、.p7c)が返された場合は、これらのコマンドを使用してPKCS12を作成することもできます。p7bがder形式の場合は、必ず-inform derを引数に追加してください。それ以外の場合は含めないでください。

openssl pkcs7 -in ftd.p7b -inform der -print_certs -out ftdpem.crt

openssl pkcs12 -export -in ftdpem.crt -inkey private.key -out ftd.pfx

Enter Export Password: *****

Verifying - Enter Export Password: *****

- ftd.p7bは、署名付きID証明書とCAチェーンを含むCAによって返されるPKCS7です。

- ftdpem.crtは変換後のp7bファイルです。

- ftd.pfxは、OpenSSLによってエクスポートされるpkcs12ファイル（der形式）の名前です。

- private.keyはステップ1で作成したキーペアです。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

FMCでインストールされた証明書を表示する

FMCで、Devices > Certificatesの順に移動します。該当するトラストポイントで、CAまたはIDをクリックすると、図に示すように、証明書の詳細が表示されます。

図に示すように、CA証明書を確認します。

図に示すように、ID証明書を確認します。

CLIでのインストール済み証明書の表示

FTDにSSHで接続し、コマンドshow crypto ca certificateを入力します。

> show crypto ca certificates

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 6fc1d90700df29ae

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (2048 bits)

Signature Algorithm: SHA256 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VPN Root CA

o=Cisco Systems TAC

Subject Name:

cn=ftd1.example.com

ou=TAC

o=Cisco Systems

Validity Date:

start date: 15:47:00 UTC Apr 8 2020

end   date: 15:47:00 UTC Apr 8 2021

Storage: config

Associated Trustpoints: FTD-1-PKCS12

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 420452ff0a090e28

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (4096 bits)

Signature Algorithm: SHA256 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VPN Root CA

o=Cisco Systems TAC

Subject Name:

cn=VPN Root CA

o=Cisco Systems TAC

Validity Date:

start date: 23:16:00 UTC Apr 5 2020

end   date: 23:16:00 UTC Apr 5 2030

Storage: config

Associated Trustpoints: FTD-1-PKCS12

トラブルシュート

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を紹介します。

デバッグ コマンド

SSL証明書のインストールに失敗した場合、FTDがSSH経由で接続された後、診断CLIからデバッグを実行できます。

debug crypto ca 14

古いバージョンのFTDでは、次のデバッグが利用でき、トラブルシューティングに推奨されます。

debug crypto ca 255

debug crypto ca message 255

debug crypto ca transaction 255

一般的な問題

発行されたID証明書をインポートした後も、「ID証明書のインポートが必要です」というメッセージが表示されます。

これは、次の2つの問題が原因で発生する可能性があります。

1.手動登録で発行側CA証明書が追加されなかった

ID証明書がインポートされると、手動登録時にCA Informationタブで追加されたCA証明書と照合されます。ネットワーク管理者が、ID証明書の署名に使用するCAのCA証明書を持っていない場合があります。この場合、手動登録を行う際には、プレースホルダCA証明書を追加する必要があります。ID証明書が発行され、CA証明書が提供されたら、正しいCA証明書を使用して新しい手動登録を行うことができます。手動登録ウィザードを再度実行する場合は、元の手動登録で行ったキーペアと同じ名前とサイズを指定してください。完了すると、CSRがCAに再度転送されるのではなく、以前に発行されたID証明書を、正しいCA証明書を使用して新しく作成されたトラストポイントにインポートできます。

同じCA証明書が手動登録時に適用されたかどうかを確認するには、「Verify」セクションで指定されているCAボタンをクリックするか、show crypto ca certificatesの出力を確認します。発行先やシリアル番号などのフィールドは、認証局から提供されるCA証明書内のフィールドと比較できます。

2.作成されたトラストポイントのキーペアが、発行された証明書に対してCSRを作成するときに使用されるキーペアと異なる。

手動登録では、キーペアとCSRが生成されると、公開キーがCSRに追加され、発行済みID証明書に含まれるようになります。何らかの理由でFTDのキーペアが変更された場合、または発行されたID証明書に別の公開キーが含まれている場合、FTDは発行されたID証明書をインストールしません。これが発生しているかどうかを確認するには、2つの異なるテストがあります。

OpenSSLでは、次のコマンドを発行して、CSRの公開キーを発行済み証明書の公開キーと比較できます。

openssl req -noout -modulus -in ftd.csr

Modulus=8A2E53FF7786A8A3A922EE5299574CCDCEEBC096341F194A4018BCE9E38A7244DBEA2759F1897BE7C489C484749C4DE13D42B34F5A2051F6E

0FDFD5783DB0F27256900AE69F3A84C217FCA5C6B4334A8B7B4E8CD85E749C1C7F5793EF0D199A229E7C5471C963B8AF3A49EB98B9EDBFDDE92B5DEB7

81941B3706A24F6626746E5C9237D9C00B2FF36FD45E8E9A92A3DE43EC91E8D80642F655D98293C6CA236FB177E4C3440C8DA4C2BEC019A3F024D94AE

C7CADC06019E1CC763D51EC6FF1E277C68983F6C4CE1B826CBE721A3C7198234486A1BF9C20D10E047C8D39FA85627178F72E4BA11F8D5ACF950F9164

B966DA10BF24771CFE55327C5A14B96235E9

openssl x509 -noout -modulus -in id.crt

Modulus=8A2E53FF7786A8A3A922EE5299574CCDCEEBC096341F194A4018BCE9E38A7244DBEA2759F1897BE7C489C484749C4DE13D42B34F5A2051F6E

0FDFD5783DB0F27256900AE69F3A84C217FCA5C6B4334A8B7B4E8CD85E749C1C7F5793EF0D199A229E7C5471C963B8AF3A49EB98B9EDBFDDE92B5DEB7

81941B3706A24F6626746E5C9237D9C00B2FF36FD45E8E9A92A3DE43EC91E8D80642F655D98293C6CA236FB177E4C3440C8DA4C2BEC019A3F024D94AE

C7CADC06019E1CC763D51EC6FF1E277C68983F6C4CE1B826CBE721A3C7198234486A1BF9C20D10E047C8D39FA85627178F72E4BA11F8D5ACF950F9164

B966DA10BF24771CFE55327C5A14B96235E9

- ftd.csrは、手動登録時にFMCからコピーされるCSRです。

- id.crtは、CAによって署名されたID証明書です。

または、FTDの公開キーの値を、発行されたID証明書内の公開キーと比較することもできます。パディングが原因で、証明書の最初の文字がFTD出力の文字と一致しないことに注意してください。

Windows PCで開かれた発行済みID証明書：

ID証明書から抽出された公開キー出力：

3082010a02820101008a2e53ff7786a8a3a922ee5299574ccdceebc096341f194a4018bce9e38a7244dbea2759f1897be7c489c484749c4de13d42b34f5a2051

f6e0fdfd5783db0f27256900ae69f3a84c217fca5c6b4334a8b7b4e8cd85e749c1c7f5793ef0d199a229e7c5471c963b8af3a49eb98b9edbfdde92b5deb78194

1b3706a24f6626746e5c9237d9c00b2ff36fd45e8e9a92a3de43ec91e8d80642f655d98293c6ca236fb177e4c3440c8da4c2bec019a3f024d94aec7cadc06019

e1cc763d51ec6ff1e277c68983f6c4ce1b826cbe721a3c7198234486a1bf9c20d10e047c8d39fa85627178f72e4ba11f8d5acf950f9164b966da10bf24771cfe

55327c5a14b96235e90203010001

FTDからのshow crypto key mypubkey rsaの出力手動登録が行われると、<Default-RSA-Key>を使用してCSRが作成されました。太字の部分は、ID証明書から抽出された公開キーの出力と一致します。

> show crypto key mypubkey rsa

Key pair was generated at: 16:58:44 UTC Jan 25 2019

Key name: <Default-RSA-Key>

Usage: General Purpose Key

Modulus Size (bits): 2048

Storage: config

Key Data:

30820122 300d0609 2a864886 f70d0101 01050003 82010f00 3082010a 02820101

008a2e53 ff7786a8 a3a922ee 5299574c cdceebc0 96341f19 4a4018bc e9e38a72

44dbea27 59f1897b e7c489c4 84749c4d e13d42b3 4f5a2051 f6e0fdfd 5783db0f

27256900 ae69f3a8 4c217fca 5c6b4334 a8b7b4e8 cd85e749 c1c7f579 3ef0d199

a229e7c5 471c963b 8af3a49e b98b9edb fdde92b5 deb78194 1b3706a2 4f662674

6e5c9237 d9c00b2f f36fd45e 8e9a92a3 de43ec91 e8d80642 f655d982 93c6ca23

6fb177e4 c3440c8d a4c2bec0 19a3f024 d94aec7c adc06019 e1cc763d 51ec6ff1

e277c689 83f6c4ce 1b826cbe 721a3c71 98234486 a1bf9c20 d10e047c 8d39fa85

627178f7 2e4ba11f 8d5acf95 0f9164b9 66da10bf 24771cfe 55327c5a 14b96235

e9020301 0001

FMCのCAの横の赤いX

これは、PKCS12登録で発生する可能性があります。これは、CA証明書がPKCS12パッケージに含まれていないためです。

これを修正するには、PKCS12にCA証明書を追加する必要があります。

ID証明書と秘密キーを抽出するには、次のコマンドを発行します。PKCS12の作成時に使用されるパスワードと保護された秘密キーが必要です。

openssl pkcs12 -info -in test.p12

Enter Import Password: [pkcs12 pass phrase here]

MAC Iteration 1

MAC verified OK

PKCS7 Encrypted data: pbeWithSHA1And40BitRC2-CBC, Iteration 2048

Certificate bag

Bag Attributes

friendlyName: Test

localKeyID: 76 8F D1 75 F0 69 FA E6 2F CF D3 A6 83 48 01 C4 63 F4 9B F2

subject=/CN=ftd1.example.com

issuer=/O=Cisco Systems TAC/CN=VPN Intermediate CA

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC+TCCAeGgAwIBAgIIAUIM3+3IMhIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwOjEaMBgGA1UE

ChMRQ2lzY28gU3lzdGVtcyBUQUMxHDAaBgNVBAMTE1ZQTiBJbnRlcm1lZGlhdGUg

Q0EwHhcNMjAwNDA4MTY1ODAwWhcNMjEwNDA1MjMyOTAwWjAbMRkwFwYDVQQDExBm

dGQxLmV4YW1wbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA

043eLVPl8K0jnYfHCBZuFUYrXTTB28Z1ouIJ5yyrDzCN781GFrHb/wCczRx/jW4n

pF9q2z7FHr5bQCI4oSUSX40UQfr0/u0K5riI1uZumPUx1Vp1zVkYuqDd/i1r0+0j

PyS7BmyGfV7aebYWZnr8R9ebDsnC2U3nKjP5RaE/wNdVGTS/180HlrIjMpcFMXps

LwxdxiEz0hCMnDm9RC+7uWZQdlwZ9oNANCbQC0px/Zikj9Dz7ORhhbzBTeUNKD3p

sN3VqdDPvGZHFGlPCnhKYyZ79+6p+CHC8X8BFjuTJYoo1l6uGgiB4Jz2Y9ZeFSQz

Q11IH3v+xKMJnv6IkZLuvwIDAQABoyIwIDAeBglghkgBhvhCAQ0EERYPeGNhIGNl

cnRpZmljYXRlMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCV/MgshWxXtwpwmMF/6KqEj8nB

SljbfzlzNuPV/LLMSnxMLDo6+LB8tizNR+ao9dGATRyY54taRI27W+gLneCbQAux

9amxXuhpxP5EOhnk+tsYS9eriAKpHuS1Y/2uwN92fHIbh3HEXPO1HBJueI8PH3ZK

4lrPKA9oIQPUW/uueHEF+xCbG4xCLi5HOGeHX+FTigGNqazaX5GM4RBUa4bk8jks

Ig53twvop71wE53COTH0EkSRCsVCw5mdJsd9BUZHjguhpw8Giv7Z36qWv18I/Owf

RhLhtsgenc25udglvv9Sy5xK53a5Ieg8biRpWL9tIjgUgjxYZwtyVeHi32S7

-----END CERTIFICATE-----

PKCS7 Data

Shrouded Keybag: pbeWithSHA1And3-KeyTripleDES-CBC, Iteration 2048

Bag Attributes

friendlyName: Test

localKeyID: 76 8F D1 75 F0 69 FA E6 2F CF D3 A6 83 48 01 C4 63 F4 9B F2

Key Attributes: <No Attributes>

Enter PEM pass phrase: [private-key pass phrase here]

Verifying - Enter PEM pass phrase: [private-key pass phrase here]

-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

MIIFDjBABgkqhkiG9w0BBQ0wMzAbBgkqhkiG9w0BBQwwDgQIlKyWXk8cgTMCAggA

MBQGCCqGSIb3DQMHBAgGmOqRXh/dcwSCBMiF7BpgJNIpHdU5Zorn1jm3pmsI/XkJ

MRHc1Reel0ziSLCZ0STr84JFQxNpbThXLhsHC9WhpPy5sNXIvXS7Gu+U10/VlNSA

rWlX6SPftAYiFq5QXyEutSHdZZwgQIqpj97seu3Px0agvIObW1Lo8or5lSydnMjp

Ptv5OKo95BShWWYcqkTAia4ZKxytyIc/mIu5m72LucOFmoRBO5JZu1avWXjbCAA+

k2ebkblFT0YRQT1Z4tZHSqX1LFPZe170NZEUg7rIcWAk1Yw7XNUPhOn6FHL/ieIZ

IhvIfj+1gQKeovHkSKuwzb24Zx0exkhafPsgp0PMAPxBnQ/Cxh7Dq2dh1FD8P15E

Gnh8r3l903AlkPMBkMdxOqlpzo2naIy2KGrUnOSHajVWcLr9dTPWIDyjdn95YoeS

IUE7Ma00pjJcO2FNBwyNxRrYt+4hp3aJt0ZW83FHiSlB5UIzGrBMAgKJc2Hb2RTV

9gxZGve1cRcolLeJRYoK9+PeZ7t17xzLSg5wad4R/ZPKUwTBUaShn0wHzridF8Zn

FO6XvBDSyuXVSpkxwAdlTwxq62tUnLIkyRXo2CSz8z8W29UXmFO4o3G67n28//LJ

Ku8wj1jeqlvFgXSQiWLADNhIY772RNwzCMeobfxGlBprF9DPT8yvyBdQviUIuFpJ

nNs5FYbLTv9ygZ1S9xwQpTcqEu+y4F5BJuYLmHqcZ+VpFA4nM0YHhZ5M3sceRSR4

1L+a3BPJJshlTIJQg0TIxDaveCfpDcpS+ydUgS6YWY8xW17v0+1f7y5zlt4TkZRt

ItBHHA6yDzR0Cn0/ZH3y88a/asDcukw6bsRaY5iT8nAWgTQVed3xXj+EgeRs25HB

dIBBX5gTvqN7qDanhkaPUcEawj1/38M0pAYULei3elfKKrhwAySBFaV/BeUMWuNW

BmKprkKKQv/JdWnoJl49KcS4bfa3GHG9XXnyvbg8HxopcYFMTEjao+wLZH9agqKe

YOjyoHFN6ccBBC7vn7u12tmXOM5RcnPLmaDaBFDSBBFS8Y8VkeHn3P0q7+sEQ26d

vL8O7WdgLH/wKqovoJRyxwzz+TryRq9cd5BNyyLaABESalsWRhk81C2P+B+Jdg9w

d6RsvJ2dt3pdl/+pUR3CdC0b8qRZOoLO3+onUIUoEsCCNdp0x8Yj/mvc6ReXtOKB

2qVmhVMYseiUlrOAQGt7XMe1UuiJ+dRnqcfAfbdGeOp+6epm1TK1BJL2mAlQWx5l

73Qo4M7rR7laeq/dqob3olPhcoMLa5z/Lo5vDe7S+LZMuAWjRkSfsoOKQOY3kAP1

eZ2Eh2go4eJ7hHf5VFqBLL8Ci3rd3EOijRkNm3fAQmFJlaFmooBM3Y2Ba+U8cMTH

lgjSFkl1FAWpfwx9aSEECNCvEMm1Ghm6/tJDLV1jyTqwajHnWIZCc+P2AXgnlLzG

HVVfxsOc8FGUJPQHatXYd7worWCxszauhfJ99E4PaoZnAOYUFw2jaZEwo0NBPbD1

AjQ8aciuosv0FKpp/jXDI78/aYAEk662tPsfGmxvAWB+UMFarA9ZTiihK3x/tDPy

GZ6ByGWJYp/0tNNmJRCFhcAYY83EtzHK9h+8LatFA6WrJ4j3dhceUPzrPXjMffNN

0Yg=

-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

完了したら、「OpenSSLを使用したPKCS12の作成」のステップ2.で説明されている手順を使用して、ID証明書と秘密キーを別々のファイルに入れ、CA証明書を新しいPKCS12ファイルにインポートできます。