内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ネットワーク レイヤ暗号化の背景情報と設定

暗号化の背景説明

定義

予備情報

警告

Cisco IOS ネットワークレイヤの暗号化の設定

ステップ 1：DSSキーペアの手動生成

ステップ 2：DSS 公開キーをピアと手動で交換する (アウト・オブ・バンド)

設定例 1：専用リンクのCisco IOS設定

設定例 2：マルチポイントフレームリレーのCisco IOS設定

設定例 3：ルータを介した暗号化

例 4：DDR との暗号

例 5：IPトンネルにおけるIPXトラフィックの暗号化

例 6：L2F トンネルの暗号化

トラブルシューティング

ESA を使用する Cisco 7200 のトラブルシューティング

ESA を使用する VIP2 のトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、IPSec および Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）によるシスコのネットワークレイヤ暗号化の設定とトラブルシューティングを解説し、ネットワークレイヤ暗号化の背景情報および IPSec と ISAKMP に関する基本的な設定について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS® ソフトウェア リリース 11.2 以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ネットワーク レイヤ暗号化の背景情報と設定

ネットワーク層の暗号化機能は、Cisco IOS®ソフトウェアリリース11.2で導入されました。この機能は、セキュアなデータ伝送のためのメカニズムを提供し、次の2つのコンポーネントで構成されています。

- ルータ認証：暗号化されたトラフィックを渡す前に、2 つのルータが、Digital Signature Standard（DSS; デジタル シグニチャ規格）の公開キーを使用した 1 回限りの双方向認証を行い、ランダムなチャレンジにサインします。

- ネットワークレイヤ暗号化：IP ペイロード暗号化の場合、ルータは、Diffie-Hellman キー交換を使用して、DES（40 または 56 ビット セッション キー）、Triple DES - 3DES（168 ビット）、または 12.2(13)T で導入されたさらに新しい Advanced Encryption Standard - AES（128 ビット（デフォルト）、192 ビット、または 256 ビット キー）を安全に生成します。新しいセッション キーは、設定可能な基盤上に生成されます。暗号化ポリシーは crypto map によって設定され、crypto map は拡張 IP アクセスを使用して、ルータにおいて暗号化するネットワーク、サブネット、ホスト、またはプロトコルのペアを定義します。

暗号化の背景説明

暗号化の分野では、通信の秘守に観点が置かれています。機密性の高い通信の保護は、暗号の歴史のほとんどで中心的なテーマでした。暗号化とは、データを何らかの不可読な形式に変換することです。暗号化の目的は、関係のない者が暗号化されたデータを見ることができたとしても内容がわからないように情報を隠して、プライバシを守ることです。復号化は暗号化の逆です。暗号化されたデータをインテリジェントな形式に変換します。

暗号化と復号化には何らかの秘密の情報を使用する必要があり、通常は「キー」と呼ばれます。 使用する暗号化メカニズムによっては、暗号化と復号化の両方に同じキーを使用できます。他のメカニズムでは、暗号化と復号化に使用されるキーが異なる場合があります。

デジタル署名は特定のキーの所有者にドキュメントを結び付け、デジタル タイムスタンプは特定の時刻の作成にドキュメントを結び付けます。これらの暗号化メカニズムを使用して、共有ディスク ドライブ、高度なセキュリティのインストール、ペイパービュー（PPV; pay-per-view）のテレビ チャンネルなどに対するアクセスを制御できます。

最新の暗号化技術は多岐に渡り進歩を続けていますが、根本的に解決の困難な問題があります。問題が困難である理由は、暗号化されたメッセージの復号化や、デジタル文書への署名など、解決にはキーを知る必要があるためです。また、特定のハッシュ値を生成するメッセージの検索など、達成するのが本質的に困難であることも理由です。

暗号化の分野が進歩するのに伴い、暗号化と呼べるものと呼べないものを区別する線はあいまいになっています。今日の暗号技術には、解決困難な数学的問題の存在に依存する技法と応用の研究が統合されています。暗号解読者は暗号メカニズムを破ろうとしており、暗号研究は暗号と暗号解読が組み合わさった分野です。

定義

このセクションでは、このドキュメントで使用される関連用語を定義しています。

- 認証：受信したデータが実際にそこに示されている送信者から送られたものであることを知る手段。

- Confidentiality（機密性）：意図した受信者には内容がわかるがそれ以外のものにはわからないようにする通信の属性。

- Data Encryption Standard（DES; データ暗号標準）：DES では、秘密鍵方式とも呼ばれる対称鍵方式が使用されています。これは、キーを使用してデータのブロックを暗号化した場合、同じキーを使用して復号化する必要があることを意味し、したがって暗号化と復号化で同じキーを使用する必要があります。この暗号化方式は周知のもので広く公開されていますが、一般に知られている最善の攻撃方法は力ずくの手段によるものになります。暗号化されたブロックに対して逐一キーを試し、正しく解読できるかどうかを調べるものです。プロセッサが強力になってきたことで、DES の寿命は終わろうとしています。たとえば、インターネット上の何千台ものコンピュータの余剰処理能力を利用した組織的な作業により、DES で符号化されたメッセージに対する 56 ビットのキーを 21 日間で発見できます。

DES は、米国政府の目的に適合するように、5 年ごとに US National Security Agency（NSA; 米国安全保障局）によって見直されています。現在の承認は 1998 年に切れることになっており、NSA は DES を再認定しないことを表明しています。DES の後継としては、力ずくの攻撃以外に弱点が知られていない他の暗号化アルゴリズムが他にも存在します。追加情報については、National Institute of Standards and Technology（NIST; 国立標準技術研究所）による DES FIPS 46-2 を参照してください。

- 復号化：暗号化されたデータに対して暗号アルゴリズムを逆に適用することで、データを暗号化されていない元の状態に戻すこと。

- DSS および Digital Signature Algorithm（DSA; デジタル署名アルゴリズム）：DSA は、NIST が Digital Signature Standard（DSS; デジタル シグニチャ規格）において公開したもので、米国政府の Capstone プロジェクトの一部です。NIST と NSA は、米国政府のデジタル認証標準として DSS を選択しました。この標準は 1994 年 5 月 19 日に公開されています。

- 暗号化：特定のアルゴリズムをデータに適用して、データの外見を変更し、情報を見ることを許可されていない者がデータを理解できないようにすること。

- 整合性：送信元から宛先まで、検出できない変更が加えられることなく、データが伝送されることを保証する属性。

- Non-repudiation（否認防止）：データを送信したことを送信者が後で拒否しようとする場合でも、データがその送信者によって実際に送信されたことを受信者が証明できる属性。

- Public Key Cryptography（公開キー暗号方式）：従来の暗号法は、メッセージの送信者と受信者が同じ秘密キーを知っていて、それを使用することに基づくものです。送信者は秘密キーを使用してメッセージを暗号化し、受信者は同じ秘密キーを使用してメッセージを復号化します。この方式は、「秘密鍵」または「対称暗号方式」と呼ばれます。 最大の問題は、他人に知られないように送信者と受信者が秘密鍵に合意することです。送信者と受信者が物理的に異なる場所にいる場合、配達人や電話システムや他の伝達手段による伝達の過程で秘密キーが暴露されないということを信頼する必要があります。移動中のキーを傍受する者は、後で、そのキーを使用して暗号化や認証が行われたメッセージを読んだり、変更したり、偽造したりできます。キーの生成、伝達、保管は鍵管理と呼ばれます。すべての暗号システムは鍵管理の問題に対処する必要があります。秘密キーの暗号システムではすべてのキーを秘密に保つ必要があるので、秘密キーの暗号法では、安全なキー管理を行うことが困難な場合がよくあります。特に、多数のユーザがいるオープン システムではそのことが言えます。

公開鍵暗号法の概念は、鍵管理の問題を解決するために、Whitfield Diffie と Martin Hellman によって 1976 年に考案されました。この概念では、各ユーザは、公開キーおよび秘密キーと呼ばれる一対のキーを受け取ります。各ユーザの公開キーは公開されますが、秘密キーは秘密に保たれます。送信者と受信者が秘密の情報を共有する必要がなくなり、すべての通信に含まれるのは公開キーだけで、秘密キーが送信や共有されることはありません。通信の各経路が手段が盗聴や暴露に対してセキュアであると信じる必要がなくなります。ただ 1 つ必要なことは、公開キーをそのユーザと信頼できる（認証された）方法（信頼できるディレクトリなど）で関連付けることだけです。 公開されている情報を使用してだれでも簡単に機密メッセージを送信できますが、メッセージを復号化できるのは、意図された受信者だけが所有する秘密キーを使用した場合だけです。さらに、公開キー暗号法は、プライバシ（暗号化）だけでなく、認証（デジタル署名）にも使用できます。

- 公開キー デジタル署名： メッセージに署名するには、秘密キーとメッセージ自体を含む計算を実行します。出力はデジタル署名と呼ばれ、メッセージに添付された後、メッセージと一緒に送信されます。受信者は、メッセージ、署名とされているもの、送信者の公開鍵を使用して計算を実行し、署名を検証します。結果が簡単な数学的関係を正しく保持している場合、署名は本物と確認されます。それ以外の場合は、署名が正しくないか、またはメッセージが改ざんされている可能性があります。

- 公開キー暗号化：秘密のメッセージの送信者は、ディレクトリ内で受信者の公開キーを探し、それを使ってメッセージを暗号化して送信します。受信者は、自分の秘密キーを使用してメッセージを復号化して、これを読み取ります。だれかがメッセージを盗聴しても復号化することはできません。だれでも暗号化されたメッセージを送信することはできますが、メッセージを読むことができるのは受信者だけです。明らかなことですが、1 つ必要なのは、対応する公開鍵から秘密鍵を突きとめることができないということです。

- トラフィック分析：相手について役に立つ情報を推定するためのネットワークのトラフィック フローを分析すること。このような情報としては、たとえば、送信の頻度、相手の ID、パケットのサイズ、使用されているフロー ID などがあります。

予備情報

このセクションでは、ネットワークレイヤ暗号化の基本的な概念について解説します。ここでは、ユーザが注意する必要のある暗号化の側面が含まれています。これらの問題は最初はあまり意味がないかもしれませんが、何か月か暗号化に関わる作業をしていれば重要なものになるので、今の時点で目を通して認識しておくことをお勧めします。

- 暗号化はインターフェイスの出力でだけ発生し、復号化はインターフェイスへの入力でだけ行われるということを覚えておくことが重要です。これは、ポリシーを計画するときに重要になります。暗号化と複合化に対するポリシーは対称的です。つまり、一方を定義すると、もう一方も自動的に定義されます。crypto map と関連する拡張アクセス リストを使用すると、暗号化ポリシーだけが明示的に定義されます。

復号化ポリシーは同じ情報を使用しますが、パケットを照合するときには、送信元と宛先のアドレスとポートを逆にします。このようにすることで、デュプレックス接続の両方向でデータが保護されます。crypto map コマンドの match address x ステートメントは、インターフェイスから送信されるパケットを記述するために使用します。つまり、パケットの暗号化を記述しています。一方、パケットは、インターフェイスに入るときには、復号化に対して照合される必要もあります。これは、送信元と宛先のアドレスとポートのアクセス リストを逆に経由することで、自動的に行われます。これにより、接続は対称的になります。crypto map が指し示すアクセス リストでは、1 方向（発信）だけのトラフィックを記述する必要があります。定義されているアクセス リストと一致しない IP パケットは、送信はされますが暗号化されません。アクセス リスト内の「deny」は、そのホストは一致しないことを示し、そのホストについては暗号化されません。この場合の「deny」は、パケットを廃棄するという意味ではありません。

- 拡張アクセス リストで「any」という言葉を使用するときには十分注意する必要があります。「any」を使用すると、一致する「非暗号化」インターフェイスに対するものでないトラフィックは廃棄されます。さらに、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3(3)T の IPSec では、「any」は認められていません。

- 送信元や宛先のアドレスを指定するために「any」キーワードを使用することは推奨されません。「any」を指定すると、受信したルータではそのパケットが通知なしに廃棄されるので、ルーティング プロトコル、Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）、エコー、エコー応答、およびマルチキャスト トラフィックで問題が発生する可能性があります。「any」を使用する場合は、「ntp」のような暗号化しないトラフィックについては、前に「deny」文を付けておく必要があります。

- 時間を節約するために、暗号化アソシエーションを確立しようとするピア ルータに対して ping を実行できることを確認してください。また、先に（トラフィックを暗号化することに依存する）エンド デバイス間で ping を実行しておくと、見当はずれの問題のトラブルシューティングで時間を無駄にしなくて済みます。つまり、crypto を実行する前にルーティングが機能することを確認してください。リモート ピアが出力インターフェイスに対するルートを持たないことがあり、その場合、そのピアとは暗号化セッションを持つことができません（そのようなシリアル インターフェイスでは、ip unnumbered を使用できる場合があります）。

- WAN の多くのポイントツーポイント リンクではルーティング不能な IP アドレスが使用されており、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2 の暗号化は、Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）に依存しています（つまり、ICMP 用の出力シリアル インターフェイスの IP アドレスを使用します）。 このため、WAN インターフェイスでは ip unnumbered を使用することが必要になる場合があります。常に ping と traceroute コマンドを実行して、ピアを形成する（暗号化/復号化を行う）2 つのルータでルーティングが行われていることを確認してください。

- Diffie-Hellman セッション キーを共有できるのは、2 つのルータだけです。つまり、1台のルータが同じセッションキーを使用して2つのピアに暗号化パケットを交換することはできません。ルータの各ペアには、Diffie-Hellman(DH)交換の結果であるセッションキーが必要です。

- 暗号化エンジンは、Cisco IOS、VIP2 Cisco IOS、またはVIP2上のEncryption Services Adapter(ESA)のハードウェアのいずれかにあります。VIP2がなければ、Cisco IOS暗号化エンジンはすべてのポートの暗号化ポリシーを管理します。VIP2を使用するプラットフォームには、複数の暗号化エンジンがあります。1つはCisco IOSに、もう1つは各VIP2に適用されます。VIP2の暗号化エンジンは、ボード上のポートの暗号化を制御します。

- 必ず、暗号化用に準備されているインターフェイスにトラフィックが到着するよう設定してください。crypto map が適用されたもの以外のインターフェイスに到着したトラフィックは、通知なしに廃棄されます。

- キー交換を行う際に、両方のルータへのコンソール（または代替）アクセスを可能にします。キーを待っている間に受動側をハングさせることができます。

- CPU の負荷に関しては、cfb-8 より cfb-64 の方が処理効率が優っています。

- ルータは、使用する暗号フィードバック(CFB)モードで使用するアルゴリズムを実行している必要があります。各イメージのデフォルトは、cfb-64のイメージ名（「56」など）です。

- キータイムアウトの変更を検討します。デフォルトの 30 分では短すぎます。1 日（1,440 分）まで増やしてみてください。

- キーの有効期限が切れるたびに行われるキーの再ネゴシエーションの間、IP トラフィックは廃棄されます。

- ほんとうに暗号化する必要のあるトラフィックだけを選択します（CPU サイクルを節約できます）。

- Dial-on-Demand Routing（DDR; ダイヤルオンデマンド ルーティング）で、ICMP を対象にします。そうしないとダイヤル アウトされません。

- IP 以外のトラフィックを暗号化する場合は、トンネルを使用します。トンネルを使用すると、物理インターフェイスとトンネル インターフェイスの両方に対して、crypto map が適用されます。例5を参照してください。IPトンネルでのIPXトラフィックの暗号」を参照してください。

- 2 つの暗号化ピア ルータを直接接続する必要はありません。

- ローエンドのルータでは、「CPU hog」メッセージが発生する場合があります。このメッセージは、暗号化処理が大量の CPU リソースを使用していることを伝えるものなので、無視してかまいません。

- 暗号化を行うルータを冗長に配置しないでください。トラフィックの復号化と再暗号化で CPU が浪費されます。2 つのエンドポイントだけで暗号化を行います。例3を参照。ルータへの暗号化とルータ経由の暗号化』を参照してください。

- 現時点では、ブロードキャストとマルチキャストのパケットの暗号化はサポートされていません。「セキュアな」ルーティング アップデートがネットワークの設計にとって重要である場合は、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、Routing Information Protocol バージョン 2（RIPv2）などの認証が組み込まれたプロトコルを使用して、アップデートの整合性を保証する必要があります。

警告

注：以下に示す警告はすべて解決されています。

- 暗号化に ESA を使用する Cisco 7200 ルータは、あるセッション キーでパケットを復号化した後、別のセッション キーで同じパケットを再暗号化することはできません。Cisco Bug ID CSCdj82613（登録ユーザ専用）を参照してください。

- 2 つのルータが暗号化された専用回線と ISDN バックアップ回線で接続されている場合、専用回線が切断されると、ISDN リンクが有効になります。ところが、専用回線が復旧すると、ISDN のコールを処理中のルータがクラッシュします。Cisco Bug ID CSCdj00310（登録ユーザ専用）を参照してください。

- 複数の VIP を備える Cisco 7500 シリーズ ルータの場合、いずれかの VIP の 1 つのインターフェイスで crypto map が適用されると、1 つあるいは複数の VIP でクラッシュが発生します。Cisco Bug ID CSCdi88459（登録ユーザ専用）を参照してください。

- VIP2 と ESA を備える Cisco 7500 シリーズ ルータの場合、ユーザがコンソール ポートを使用していないと、show crypto card コマンドの出力が表示されません。Cisco Bug ID CSCdj89070（登録ユーザ専用）を参照してください。

Cisco IOS ネットワークレイヤの暗号化の設定

このドキュメントで示す Cisco IOS 設定の実稼働サンプルは、ラボのルータのものをそのまま使用しています。変更点は、関係のないインターフェイスの設定を省略したことだけです。ここで示す資料はすべて、インターネットまたはこのドキュメントの最後の「関連情報」のセクションで示されているリソースから無料で公開されています。

このドキュメントの設定例はすべて、Cisco IOSソフトウェアリリース11.3のものです。Cisco IOSソフトウェアリリース11.2コマンドには、次の単語の追加など、いくつかの変更がありました。

- 一部のキー設定コマンドでの dss。

- 一部の show コマンドと crypto map コマンドでの cisco。これは、シスコ固有の暗号化（Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2 以降に含まれるもの）と Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3(2)T の IPSec を区別するためのものです。

注：これらの設定例で使用されているIPアドレスは、シスコのラボでランダムに選択され、完全に汎用的なアドレスです。

ステップ 1：DSSキーペアの手動生成

DSS キー ペア（公開キーと秘密キー）は、暗号化セッションに参加するルータごとに手動で生成する必要があります。つまり、暗号化セッションに参加するすべてのルータに、独自の DSS キーが備わっている必要があります。暗号化エンジンは、エンジンを一意に識別する DSS キーを 1 つだけ持つことができます。DSS キーと RSA キーを区別するため、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3 ではキーワード「dss」が追加されました。ルータ独自の DSS キーには、任意の名前を指定できます（ただし、ルータのホスト名を使用することをお勧めします）。 処理能力の低い CPU（Cisco 2500 シリーズなど）では、キー ペアの生成に最大で 5 秒程度かかります。

ルータは、次に示すキーのペアを生成します。

- 公開キー（後で、暗号化セッションに参加するルータに送信されます）。

- 秘密鍵(これは他の誰とも見たり交換したりするものではありません。実際には、NVRAMの別のセクションに保存されています（表示できません）。

生成されたルータの DSS キー ペアは、そのルータの暗号化エンジンと一意的に関連付けられます。次のコマンド出力の例は、キー ペアの生成を示したものです。

dial-5(config)#crypto key generate dss dial5

Generating DSS keys ....

[OK]

dial-5#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key dial5 05679919

160AA490 5B9B1824 24769FCD EE5E0F46 1ABBD343 4C0C4A03 4B279D6B 0EE5F65F

F64665D4 1036875A 8CF93691 BDF81722 064B51C9 58D72E12 3E1894B6 64B1D145

quit

dial-5#show crypto engine configuration

slot:               0

engine name:        dial5

engine type:        software

serial number:      05679919

platform:           rp crypto engine

crypto lib version: 10.0.0

Encryption Process Info:

input queue top:    43

input queue bot:    43

input queue count:  0

dial-5#

ルータを識別するキー ペアは 1 つしか生成できないので、元のキーを上書きしたら、暗号化アソシエーション内のすべてのルータに公開キーを送信し直す必要があります。次のコマンド出力例は、これを示したものです。

StHelen(config)#crypto key generate dss barney

% Generating new DSS keys will require re-exchanging

public keys with peers who already have the public key

named barney!

Generate new DSS keys? [yes/no]: yes

Generating DSS keys ....

[OK]

StHelen(config)#

Mar 16 12:13:12.851: Crypto engine 0: create key pairs.

ステップ 2：DSS 公開キーをピアと手動で交換する (アウト・オブ・バンド)

暗号化セッションのアソシエーションを確立する最初のステップは、ルータ独自の DSS キー ペアを生成することでした。次のステップでは、他のすべてのルータと公開キーを交換します。最初に show crypto mypubkey コマンドを入力してルータの DSS 公開キーを表示することで、公開キーを手動で入力できます。その後、公開キーを交換し（電子メールなどで）、crypto key pubkey-chain dss コマンドを使用して、ピア ルータの公開キーをルータにカット アンド ペーストします。

または、crypto key exchange dss コマンドを使用して、ルータに公開キーを自動的に交換させることもできます。自動的な方法を使用する場合は、キー交換に使用するインターフェイスに crypto map ステートメントがないことを確認してください。ここでは debug crypto key が役に立ちます。

注：キーを交換する前にピアにpingを実行することをお勧めします。

Loser#ping 19.19.19.20

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 19.19.19.20, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Loser(config)#crypto key exchange dss passive

Enter escape character to abort if connection does not complete.

Wait for connection from peer[confirm]

Waiting ....

StHelen(config)#crypto key exchange dss 19.19.19.19 barney

Public key for barney:

Serial Number 05694352

Fingerprint   309E D1DE B6DA 5145 D034

Wait for peer to send a key[confirm]

Public key for barney:

Serial Number 05694352

Fingerprint   309E D1DE B6DA 5145 D034

Add this public key to the configuration? [yes/no]:yes

Mar 16 12:16:55.343: CRYPTO-KE: Sent 2 bytes.

Mar 16 12:16:55.343: CRYPTO-KE: Sent 4 bytes.

Mar 16 12:16:55.343: CRYPTO-KE: Sent 2 bytes.

Mar 16 12:16:55.347: CRYPTO-KE: Sent 64 bytes.

Mar 16 12:16:45.099: CRYPTO-KE: Received 4 bytes.

Mar 16 12:16:45.099: CRYPTO-KE: Received 2 bytes.

Mar 16 12:16:45.103: CRYPTO-KE: Received 6 bytes.

Mar 16 12:16:45.103: CRYPTO-KE: Received 2 bytes.

Mar 16 12:16:45.107: CRYPTO-KE: Received 50 bytes.

Mar 16 12:16:45.111: CRYPTO-KE: Received 14 bytes.

Send peer a key in return[confirm]

Which one?

fred? [yes]:

Public key for fred:

Serial Number 02802219

Fingerprint   2963 05F9 ED55 576D CF9D

Waiting ....

Public key for fred:

Serial Number 02802219

Fingerprint   2963 05F9 ED55 576D CF9D

Add this public key to the configuration? [yes/no]:

Loser(config)#

Mar 16 12:16:55.339: CRYPTO-KE: Sent 4 bytes.

Mar 16 12:16:55.343: CRYPTO-KE: Sent 2 bytes.

Mar 16 12:16:55.343: CRYPTO-KE: Sent 4 bytes.

Mar 16 12:16:55.343: CRYPTO-KE: Sent 2 bytes.

Mar 16 12:16:55.347: CRYPTO-KE: Sent 64 bytes.

Loser(config)#

Mar 16 12:16:56.083: CRYPTO-KE: Received 4 bytes.

Mar 16 12:16:56.087: CRYPTO-KE: Received 2 bytes.

Mar 16 12:16:56.087: CRYPTO-KE: Received 4 bytes.

Mar 16 12:16:56.091: CRYPTO-KE: Received 2 bytes.

Mar 16 12:16:56.091: CRYPTO-KE: Received 52 bytes.

Mar 16 12:16:56.095: CRYPTO-KE: Received 12 bytes.

Add this public key to the configuration? [yes/no]: yes

StHelen(config)#^Z

StHelen#

公開 DSS キーの交換が済んだので、次のコマンド出力で示すようにして、両方のルータに相手側の公開キーがあり、それらが一致することを確認します。

Loser#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key fred 02802219

79CED212 AF191D29 702A9301 B3E06602 D4FB26B3 316E58C8 05D4930C CE891810

C0064492 5F6684CD 3FC326E5 679BCA46 BB155402 D443F68D 93487F7E 5ABE182E

quit

Loser#show crypto key pubkey-chain dss

crypto public-key barney 05694352

B407A360 204CBFA3 F9A0C0B0 15D6185D 91FD7D3A 3232EBA2 F2D31D21 53AE24ED

732EA43D 484DEB22 6E91515C 234B4019 38E51D64 04CB9F59 EE357477 91810341

quit

--------

StHelen#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key barney 05694352

B407A360 204CBFA3 F9A0C0B0 15D6185D 91FD7D3A 3232EBA2 F2D31D21 53AE24ED

732EA43D 484DEB22 6E91515C 234B4019 38E51D64 04CB9F59 EE357477 91810341

quit

StHelen#show crypto key pubkey-chain dss

crypto public-key fred 02802219

79CED212 AF191D29 702A9301 B3E06602 D4FB26B3 316E58C8 05D4930C CE891810

C0064492 5F6684CD 3FC326E5 679BCA46 BB155402 D443F68D 93487F7E 5ABE182E

quit

設定例 1：専用リンクのCisco IOS設定

各ルータで DSS キーを生成し、DSS 公開キーを交換した後、インターフェイスに crypto map コマンドを適用できます。crypto map で使用されているアクセス リストと一致するトラフィックを生成することで、暗号化セッションが開始します。

Loser#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 13:01:18 UTC Mon Mar 16 1998

! NVRAM config last updated at 13:03:02 UTC Mon Mar 16 1998

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Loser

!

enable secret 5 $1$AeuFSMx7O/DhpqjLKc2VQVbeC0

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

crypto map oldstyle 10

set peer barney

match address 133

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key barney

serial-number 05694352

key-string

B407A360 204CBFA3 F9A0C0B0 15D6185D 91FD7D3A 3232EBA2 F2D31D21 53AE24ED

732EA43D 484DEB22 6E91515C 234B4019 38E51D64 04CB9F59 EE357477 91810341

quit

!

interface Ethernet0

ip address 40.40.40.41 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

interface Serial0

ip address 18.18.18.18 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

shutdown

!

interface Serial1

ip address 19.19.19.19 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

clockrate 2400

no cdp enable

crypto map oldstyle

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 19.19.19.20

access-list 133 permit ip 40.40.40.0 0.0.0.255 30.30.30.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

no exec

transport input all

line vty 0 4

password ww

login

!

end

Loser#

--------------------------

StHelen#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 13:03:05 UTC Mon Mar 16 1998

! NVRAM config last updated at 13:03:07 UTC Mon Mar 16 1998

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname StHelen

!

boot system flash c2500-is56-l

enable password ww

!

partition flash 2 8 8

!

no ip domain-lookup

crypto map oldstyle 10

set peer fred

match address 144

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key fred

serial-number 02802219

key-string

79CED212 AF191D29 702A9301 B3E06602 D4FB26B3 316E58C8 05D4930C CE891810

C0064492 5F6684CD 3FC326E5 679BCA46 BB155402 D443F68D 93487F7E 5ABE182E

quit

!

!

interface Ethernet0

ip address 30.30.30.31 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

no ip address

shutdown

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation x25

no ip mroute-cache

shutdown

!

interface Serial1

ip address 19.19.19.20 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

load-interval 30

compress stac

no cdp enable

crypto map oldstyle

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 19.19.19.19

access-list 144 permit ip 30.30.30.0 0.0.0.255 40.40.40.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

transport input all

line vty 0 4

password ww

login

!

end

StHelen#

設定例 2：マルチポイントフレームリレーのCisco IOS設定

次のコマンド出力例は、HUB ルータからのものです。

Loser#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:45:20 UTC Wed Mar 11 1998

! NVRAM config last updated at 18:28:27 UTC Tue Mar 10 1998

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Loser

!

enable secret 5 $1$AeuFSMx7O/DhpqjLKc2VQVbeC0

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

crypto map oldstuff 10

set peer barney

match address 133

crypto map oldstuff 20

set peer wilma

match address 144

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key barney

serial-number 05694352

key-string

1D460DC3 BDC73312 93B7E220 1861D55C E00DA5D8 DB2B04CD FABD297C 899D40E7

D284F07D 6EEC83B8 E3676EC2 D813F7C8 F532DC7F 0A9913E7 8A6CB7E9 BE18790D

quit

named-key wilma

serial-number 01496536

key-string

C26CB3DD 2A56DD50 CC2116C9 2697CE93 6DBFD824 1889F791 9BF36E70 7B29279C

E343C56F 32266443 989B4528 1CF32C2D 9E3F2447 A5DBE054 879487F6 26A55939

quit

!

crypto cisco pregen-dh-pairs 5

!

crypto cisco key-timeout 1440

!

interface Ethernet0

ip address 190.190.190.190 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

interface Serial1

ip address 19.19.19.19 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

no ip mroute-cache

clockrate 500000

crypto map oldstuff

!

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 19.19.19.20

ip route 210.210.210.0 255.255.255.0 19.19.19.21

access-list 133 permit ip 190.190.190.0 0.0.0.255 200.200.200.0 0.0.0.255

access-list 144 permit ip 190.190.190.0 0.0.0.255 210.210.210.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

no exec

transport input all

line vty 0 4

password ww

login

!

end

Loser#

次のコマンド出力例は、リモート サイト A からのものです。

WAN-2511a#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service password-encryption

!

hostname WAN-2511a

!

enable password ww

!

no ip domain-lookup

!

crypto map mymap 10

set peer fred

match address 133

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key fred

serial-number 02802219

key-string

56841777 4F27A574 5005E0F0 CF3C33F5 C6AAD000 5518A8FF 7422C592 021B295D

D95AAB73 01235FD8 40D70284 3A63A38E 216582E8 EC1F8B0D 0256EFF5 0EE89436

quit

!

interface Ethernet0

ip address 210.210.210.210 255.255.255.0

shutdown

!

interface Serial0

ip address 19.19.19.21 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

no fair-queue

crypto map mymap

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 190.190.190.0 255.255.255.0 19.19.19.19

access-list 133 permit ip 210.210.210.0 0.0.0.255 190.190.190.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line 1

no exec

transport input all

line 2 16

no exec

line aux 0

line vty 0 4

password ww

login

!

end

WAN-2511a#

次のコマンド出力例は、リモート サイト B からのものです。

StHelen#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 19:00:34 UTC Tue Mar 10 1998

! NVRAM config last updated at 18:48:39 UTC Tue Mar 10 1998

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname StHelen

!

boot system flash c2500-is56-l

enable password ww

!

partition flash 2 8 8

!

no ip domain-lookup

!

crypto map wabba 10

set peer fred

match address 144

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key fred

serial-number 02802219

key-string

56841777 4F27A574 5005E0F0 CF3C33F5 C6AAD000 5518A8FF 7422C592 021B295D

D95AAB73 01235FD8 40D70284 3A63A38E 216582E8 EC1F8B0D 0256EFF5 0EE89436

quit

!

interface Ethernet0

ip address 200.200.200.200 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 19.19.19.20 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

no ip mroute-cache

crypto map wabba

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 190.190.190.0 255.255.255.0 19.19.19.19

access-list 144 permit ip 200.200.200.0 0.0.0.255 190.190.190.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

transport input all

line vty 0 4

password ww

login

!

end

StHelen#

次のコマンド出力例は、フレーム リレー スイッチからのものです。

Current configuration:

!

version 11.2

no service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname wan-4700a

!

enable password ww

!

no ip domain-lookup

frame-relay switching

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-relay

clockrate 500000

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 200 interface Serial1 100

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 100 interface Serial0 200

frame-relay route 300 interface Serial2 200

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation frame-relay

clockrate 500000

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 200 interface Serial1 300

!

設定例 3：ルータを介した暗号化

ピア ルータとの距離は、1 ホップである必要はありません。リモート ルータとピアリング セッションを作成することもできます。次の例では、180.180.180.0/24と40.40.40.0/24の間、および180.180.180.0/24と30.30.30.0/24の間のすべてのネットワークトラフィックを暗号化することを目的としています。40.40.40.0/24と30.30.30.0/24の間のトラフィックの暗号化に関する問題はありません。

ルータ wan-4500b では Loser との間、および StHelen との間に暗号化セッション アソシエーションがあります。wan-4500b のイーサネット セグメントから StHelen のイーサネット セグメントまでのトラフィックを暗号化することで、Loser での無用な復号化ステップを回避できます。Loser は暗号化されたトラフィックを単純に StHelen のシリアル インターフェイスに渡し、トラフィックはそこで復号化されます。これにより、Loser ルータでの IP パケットに対するトラフィック遅延と CPU サイクルが減少します。さらに重要なこととして、Loser に盗聴者がいてもトラフィックを読み取ることができないので、システムのセキュリティが大幅に向上します。Loser がトラフィックを復号化すると、復号化されたデータを悪用される可能性があります。

[wan-4500b]<Ser0>--   ---<Ser0> [Loser] <Ser1>--   ----<Ser1>[StHelen]

|                             |                            |

|                             |                            |

-----                        -------                      -------

180.180.180/24                40.40.40/24                 30.30.30/24

wan-4500b#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service password-encryption

!

hostname wan-4500b

!

enable password 7 111E0E

!

username cse password 0 ww

no ip domain-lookup

!

crypto map toworld 10

set peer loser

match address 133

crypto map toworld 20

set peer sthelen

match address 144

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key loser

serial-number 02802219

key-string

F0BE2128 752D1A24 F394B355 3216BA9B 7C4E8677 29C176F9 A047B7D9 7D03BDA4

6B7AFDC2 2DAEF3AB 393EE7C7 802C1A95 B40031D1 908004F9 8A33A352 FF19BC24

quit

named-key sthelen

serial-number 05694352

key-string

5C401002 404DC5A9 EAED2360 D7007E51 4A4BB8F8 6F9B1554 51D8ACBB D3964C10

A23848CA 46003A94 2FC8C7D6 0B57AE07 9EB5EF3A BD71482B 052CF06B 90C3C618

quit

!

interface Ethernet0

ip address 180.180.180.180 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 18.18.18.19 255.255.255.0

encapsulation ppp

crypto map toworld

!

router rip

network 18.0.0.0

network 180.180.0.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.30.30.31

ip route 171.68.118.0 255.255.255.0 10.11.19.254

access-list 133 permit ip 180.180.180.0 0.0.0.255 40.40.40.0 0.0.0.255

access-list 144 permit ip 180.180.180.0 0.0.0.255 30.30.30.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

password 7 044C1C

line vty 0 4

login local

!

end

wan-4500b#

--------------------

Loser#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 11:01:54 UTC Wed Mar 18 1998

! NVRAM config last updated at 11:09:59 UTC Wed Mar 18 1998

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Loser

!

enable secret 5 $1$AeuFSMx7O/DhpqjLKc2VQVbeC0

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip host StHelen.cisco.com 19.19.19.20

ip domain-name cisco.com

!

crypto map towan 10

set peer wan

match address 133

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key wan

serial-number 07365004

key-string

A547B701 4312035D 2FC7D0F4 56BC304A 59FA76C3 B9762E4A F86DED86 3830E66F

2ED5C476 CFF234D3 3842BC98 3CA4A5FB 9089556C 7464D2B4 AF7E6AEB 86269A5B

quit

!

interface Ethernet0

ip address 40.40.40.40 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

interface Serial0

ip address 18.18.18.18 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

clockrate 64000

crypto map towan

!

interface Serial1

ip address 19.19.19.19 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

priority-group 1

clockrate 64000

!

!

router rip

network 19.0.0.0

network 18.0.0.0

network 40.0.0.0

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

access-list 133 permit ip 40.40.40.0 0.0.0.255 180.180.180.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

no exec

transport input all

line vty 0 4

password ww

login

!

end

Loser#

-------------------------

StHelen#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 11:13:18 UTC Wed Mar 18 1998

! NVRAM config last updated at 11:21:30 UTC Wed Mar 18 1998

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname StHelen

!

boot system flash c2500-is56-l

enable password ww

!

partition flash 2 8 8

!

no ip domain-lookup

!

crypto map towan 10

set peer wan

match address 144

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key wan

serial-number 07365004

key-string

A547B701 4312035D 2FC7D0F4 56BC304A 59FA76C3 B9762E4A F86DED86 3830E66F

2ED5C476 CFF234D3 3842BC98 3CA4A5FB 9089556C 7464D2B4 AF7E6AEB 86269A5B

quit

!

interface Ethernet0

no ip address

!

interface Ethernet1

ip address 30.30.30.30 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 19.19.19.20 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

load-interval 30

crypto map towan

!

router rip

network 30.0.0.0

network 19.0.0.0

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

access-list 144 permit ip 30.30.30.0 0.0.0.255 180.180.180.0 0.0.0.255

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

transport input all

line vty 0 4

password ww

login

!

end

StHelen#

--------------------------

wan-4500b#show crypto cisco algorithms

des cfb-64

40-bit-des cfb-64

wan-4500b#show crypto cisco key-timeout

Session keys will be re-negotiated every 30 minutes

wan-4500b#show crypto cisco pregen-dh-pairs

Number of pregenerated DH pairs: 0

wan-4500b#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

1    Serial0         18.18.18.19 set    DES_56_CFB64    1683     1682

5    Serial0         18.18.18.19 set    DES_56_CFB64    1693     1693

wan-4500b#show crypto engine connections dropped-packet

Interface            IP-Address    Drop Count

Serial0              18.18.18.19   52

wan-4500b#show crypto engine configuration

slot:               0

engine name:        wan

engine type:        software

serial number:      07365004

platform:           rp crypto engine

crypto lib version: 10.0.0

Encryption Process Info:

input queue top:    303

input queue bot:    303

input queue count:  0

wan-4500b#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key wan 07365004

A547B701 4312035D 2FC7D0F4 56BC304A 59FA76C3 B9762E4A F86DED86 3830E66F

2ED5C476 CFF234D3 3842BC98 3CA4A5FB 9089556C 7464D2B4 AF7E6AEB 86269A5B

quit

wan-4500b#show crypto key pubkey-chain dss

crypto public-key loser 02802219

F0BE2128 752D1A24 F394B355 3216BA9B 7C4E8677 29C176F9 A047B7D9 7D03BDA4

6B7AFDC2 2DAEF3AB 393EE7C7 802C1A95 B40031D1 908004F9 8A33A352 FF19BC24

quit

crypto public-key sthelen 05694352

5C401002 404DC5A9 EAED2360 D7007E51 4A4BB8F8 6F9B1554 51D8ACBB D3964C10

A23848CA 46003A94 2FC8C7D6 0B57AE07 9EB5EF3A BD71482B 052CF06B 90C3C618

quit

wan-4500b#show crypto map interface serial 1

No crypto maps found.

wan-4500b#show crypto map

Crypto Map "toworld" 10 cisco

Connection Id = 1        (1 established,    0 failed)

Peer = loser

PE = 180.180.180.0

UPE = 40.40.40.0

Extended IP access list 133

access-list 133 permit ip

source: addr = 180.180.180.0/0.0.0.255

dest:   addr = 40.40.40.0/0.0.0.255

Crypto Map "toworld" 20 cisco

Connection Id = 5        (1 established,    0 failed)

Peer = sthelen

PE = 180.180.180.0

UPE = 30.30.30.0

Extended IP access list 144

access-list 144 permit ip

source: addr = 180.180.180.0/0.0.0.255

dest:   addr = 30.30.30.0/0.0.0.255

wan-4500b#

--------------------------

Loser#show crypto cisco algorithms

des cfb-64

des cfb-8

40-bit-des cfb-64

40-bit-des cfb-8

Loser#show crypto cisco key-timeout

Session keys will be re-negotiated every 30 minutes

Loser#show crypto cisco pregen-dh-pairs

Number of pregenerated DH pairs: 10

Loser#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

61   Serial0         18.18.18.18 set    DES_56_CFB64    1683     1682

Loser#show crypto engine connections dropped-packet

Interface            IP-Address    Drop Count

Serial0              18.18.18.18   1

Serial1              19.19.19.19   90

Loser#show crypto engine configuration

slot:               0

engine name:        loser

engine type:        software

serial number:      02802219

platform:           rp crypto engine

crypto lib version: 10.0.0

Encryption Process Info:

input queue top:    235

input queue bot:    235

input queue count:  0

Loser#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key loser 02802219

F0BE2128 752D1A24 F394B355 3216BA9B 7C4E8677 29C176F9 A047B7D9 7D03BDA4

6B7AFDC2 2DAEF3AB 393EE7C7 802C1A95 B40031D1 908004F9 8A33A352 FF19BC24

quit

Loser#show crypto key pubkey-chain dss

crypto public-key wan 07365004

A547B701 4312035D 2FC7D0F4 56BC304A 59FA76C3 B9762E4A F86DED86 3830E66F

2ED5C476 CFF234D3 3842BC98 3CA4A5FB 9089556C 7464D2B4 AF7E6AEB 86269A5B

quit

Loser#show crypto map interface serial 1

No crypto maps found.

Loser#show crypto map

Crypto Map "towan" 10 cisco

Connection Id = 61       (0 established,    0 failed)

Peer = wan

PE = 40.40.40.0

UPE = 180.180.180.0

Extended IP access list 133

access-list 133 permit ip

source: addr = 40.40.40.0/0.0.0.255

dest:   addr = 180.180.180.0/0.0.0.255

Loser#

-----------------------------------------

StHelen#show crypto cisco algorithms

des cfb-64

StHelen#show crypto cisco key-timeout

Session keys will be re-negotiated every 30 minutes

StHelen#show crypto cisco pregen-dh-pairs

Number of pregenerated DH pairs: 10

StHelen#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

58   Serial1         19.19.19.20 set    DES_56_CFB64    1694     1693

StHelen#show crypto engine connections dropped-packet

Interface            IP-Address    Drop Count

Ethernet0            0.0.0.0       1

Serial1              19.19.19.20   80

StHelen#show crypto engine configuration

slot:               0

engine name:        sthelen

engine type:        software

serial number:      05694352

platform:           rp crypto engine

crypto lib version: 10.0.0

Encryption Process Info:

input queue top:    220

input queue bot:    220

input queue count:  0

StHelen#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key sthelen 05694352

5C401002 404DC5A9 EAED2360 D7007E51 4A4BB8F8 6F9B1554 51D8ACBB D3964C10

A23848CA 46003A94 2FC8C7D6 0B57AE07 9EB5EF3A BD71482B 052CF06B 90C3C618

quit

StHelen#show crypto key pubkey-chain dss

crypto public-key wan 07365004

A547B701 4312035D 2FC7D0F4 56BC304A 59FA76C3 B9762E4A F86DED86 3830E66F

2ED5C476 CFF234D3 3842BC98 3CA4A5FB 9089556C 7464D2B4 AF7E6AEB 86269A5B

quit

StHelen#show crypto map interface serial 1

Crypto Map "towan" 10 cisco

Connection Id = 58       (1 established,    0 failed)

Peer = wan

PE = 30.30.30.0

UPE = 180.180.180.0

Extended IP access list 144

access-list 144 permit ip

source: addr = 30.30.30.0/0.0.0.255

dest:   addr = 180.180.180.0/0.0.0.255

StHelen#show crypto map

Crypto Map "towan" 10 cisco

Connection Id = 58       (1 established,    0 failed)

Peer = wan

PE = 30.30.30.0

UPE = 180.180.180.0

Extended IP access list 144

access-list 144 permit ip

source: addr = 30.30.30.0/0.0.0.255

dest:   addr = 180.180.180.0/0.0.0.255

StHelen#

例 4：DDR との暗号

Cisco IOS は ICMP を利用して暗号化セッションを確立するので、DDR リンクで暗号化を行う場合は、ダイヤラ リストで ICMP トラフィックを「対象」として分類する必要があります。

注：圧縮はCisco IOSソフトウェアリリース11.3では動作しますが、暗号化されたデータに対してはユーザにとって十分ではありません。暗号化されたデータは見かけが非常にランダムになるので、圧縮を行っても処理が遅くなるだけです。ただし、暗号化されていないトラフィックに対しては圧縮を有効にしておいてかまいません。

状況によっては、同じルータに対するダイヤル バックアップが必要になります。たとえば、WAN ネットワークでの特定のリンクの障害に対する保護として有効です。同じピアに対して 2 つのインターフェイスがある場合は、両方のインターフェイスで同じ crypto map を使用できます。この機能が正しく動作するためには、バックアップ インターフェイスを使用する必要があります。バックアップの設計でルータが別のボックスにダイヤルする場合は、別の crypto map を作成し、それに従ってピアを設定する必要があります。ここでも、backup interface コマンドを使用する必要があります。

dial-5#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname dial-5

!

boot system c1600-sy56-l 171.68.118.83

enable secret 5 $1$oNe1wDbhBdcN6x9Y5gfuMjqh10

!

username dial-6 password 0 cisco

isdn switch-type basic-ni1

!

crypto map dial6 10

set peer dial6

match address 133

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key dial6

serial-number 05679987

key-string

753F71AB E5305AD4 3FCDFB6D 47AA2BB5 656BFCAA 53DBE37F 07465189 06E91A82

2BC91236 13DC4AA8 7EC5B48C D276E5FE 0D093014 6D3061C5 03158820 B609CA7C

quit

!

interface Ethernet0

ip address 20.20.20.20 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip address 10.10.10.11 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

load-interval 30

dialer idle-timeout 9000

dialer map ip 10.10.10.10 name dial-6 4724118

dialer hold-queue 40

dialer-group 1

isdn spid1 919472417100 4724171

isdn spid2 919472417201 4724172

compress stac

ppp authentication chap

ppp multilink

crypto map dial6

!

ip classless

ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 10.10.10.10

access-list 133 permit ip 20.20.20.0 0.0.0.255 40.40.40.0 0.0.0.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line vty 0 4

password ww

login

!

end

dial-5#

-----------------------

dial-6#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname dial-6

!

boot system c1600-sy56-l 171.68.118.83

enable secret 5 $1$VdPYuA/BIVeEm9UAFEm.PPJFc.

!

username dial-5 password 0 cisco

no ip domain-lookup

isdn switch-type basic-ni1

!

crypto map dial5 10

set peer dial5

match address 144

!

crypto key pubkey-chain dss

named-key dial5

serial-number 05679919

key-string

160AA490 5B9B1824 24769FCD EE5E0F46 1ABBD343 4C0C4A03 4B279D6B 0EE5F65F

F64665D4 1036875A 8CF93691 BDF81722 064B51C9 58D72E12 3E1894B6 64B1D145

quit

!

!

interface Ethernet0

ip address 40.40.40.40 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

dialer idle-timeout 9000

dialer map ip 10.10.10.11 name dial-5 4724171

dialer hold-queue 40

dialer load-threshold 5 outbound

dialer-group 1

isdn spid1 919472411800 4724118

isdn spid2 919472411901 4724119

compress stac

ppp authentication chap

ppp multilink

crypto map dial5

!

ip classless

ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.11

access-list 144 permit ip 40.40.40.0 0.0.0.255 20.20.20.0 0.0.0.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line vty 0 4

password ww

login

!

end

dial-6#

例 5：IPトンネルにおけるIPXトラフィックの暗号化

この例では、IP トンネル内の IPX トラフィックを暗号化します。

注：このトンネル(IPX)内のトラフィックのみが暗号化されます。その他すべての IP トラフィックは暗号化されません。

WAN-2511a#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.2

no service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname WAN-2511a

!

enable password ww

!

no ip domain-lookup

ipx routing 0000.0c34.aa6a

!

crypto public-key wan2516 01698232

B1C127B0 78D79CAA 67ECAD80 03D354B1 9012C80E 0C1266BE 25AEDE60 37A192A2

B066D299 77174D48 7FBAB5FC 2B60893A 37E5CB7B 62F6D902 9495733B 98046962

quit

!

crypto map wan2516 10

set peer wan2516

match address 133

!

!

interface Loopback1

ip address 50.50.50.50 255.255.255.0

!

interface Tunnel1

no ip address

ipx network 100

tunnel source 50.50.50.50

tunnel destination 60.60.60.60

crypto map wan2516

!

interface Ethernet0

ip address 40.40.40.40 255.255.255.0

ipx network 600

!

interface Serial0

ip address 20.20.20.21 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

crypto map wan2516

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.20

access-list 133 permit ip host 50.50.50.50 host 60.60.60.60

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password ww

login

line 1 16

line aux 0

password ww

login

line vty 0 4

password ww

login

!

end

WAN-2511a#

------------------------

WAN-2516a#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.2

no service pad

no service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname WAN-2516a

!

enable password ww

!

no ip domain-lookup

ipx routing 0000.0c3b.cc1e

!

crypto public-key wan2511 01496536

C8EA7C21 DF3E48F5 C6C069DB 3A5E1B08 8B830AD4 4F1DABCE D62F5F46 ED08C81D

5646DC78 DDC77EFC 823F302A F112AF97 668E39A1 E2FCDC05 545E0529 9B3C9553

quit

!

crypto map wan2511 10

set peer wan2511

match address 144

!

!

hub ether 0 1

link-test

auto-polarity

!

! <other hub interfaces snipped>

!

hub ether 0 14

link-test

auto-polarity

!

interface Loopback1

ip address 60.60.60.60 255.255.255.0

!

interface Tunnel1

no ip address

ipx network 100

tunnel source 60.60.60.60

tunnel destination 50.50.50.50

crypto map wan2511

!

interface Ethernet0

ip address 30.30.30.30 255.255.255.0

ipx network 400

!

interface Serial0

ip address 20.20.20.20 255.255.255.0

encapsulation ppp

clockrate 2000000

crypto map wan2511

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

ip default-gateway 20.20.20.21

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.21

access-list 144 permit ip host 60.60.60.60 host 50.50.50.50

access-list 188 permit gre any any

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password ww

login

line aux 0

password ww

login

modem InOut

transport input all

flowcontrol hardware

line vty 0 4

password ww

login

!

end

WAN-2516a#

-----------------------

WAN-2511a#show ipx route

Codes: C - Connected primary network,    c - Connected secondary network

S - Static, F - Floating static, L - Local (internal), W - IPXWAN

R - RIP, E - EIGRP, N - NLSP, X - External, A - Aggregate

s - seconds, u - uses

3 Total IPX routes. Up to 1 parallel paths and 16 hops allowed.

No default route known.

C        100 (TUNNEL),        Tu1

C        600 (NOVELL-ETHER),  Et0

R        400 [151/01] via      100.0000.0c3b.cc1e,   24s, Tu1

WAN-2511a#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

1    Serial0         20.20.20.21 set    DES_56_CFB64    207      207

WAN-2511a#ping 400.0000.0c3b.cc1e

Translating "400.0000.0c3b.cc1e"

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte IPX cisco Echoes to 400.0000.0c3b.cc1e, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/35/48 ms

WAN-2511a#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

1    Serial0         20.20.20.21 set    DES_56_CFB64    212      212

WAN-2511a#ping 30.30.30.30

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.30.30.30, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

WAN-2511a#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

1    Serial0         20.20.20.21 set    DES_56_CFB64    212      212

WAN-2511a#

例 6：L2F トンネルの暗号化

この例では、ダイヤルインするユーザのための L2F トラフィックだけに暗号化を試みています。user@cisco.com が市内にある「DEMO2」という名前のローカルな Network Access Server（NAS; ネットワーク アクセス サーバ）を呼び出して、ホーム ゲートウェイ CD に対するトンネルを確立します。すべての DEMO2 トラフィックは（他の L2F 通話者のトラフィックと同様に）暗号化されます。L2F は UDP ポート 1701 を使用するので、ここで示すような方法でアクセス リストを作成し、これにより暗号化するトラフィックが決まります。

注：暗号化の関連付けがまだ設定されていない場合は、発信者が最初にL2Fトンネルを呼び出して作成した人である場合、暗号化の関連付けの設定に遅延が発生したため、発信者がドロップされる可能性があります。十分な処理能力の CPU を備えたルータでは、このようなことは発生しません。また、暗号化のセットアップとティアダウンがオフピークの時間中にだけ行われるよう、keytimeout の値を大きくすることもできます。

次のコマンド出力例は、リモートの NAS からのものです。

DEMO2#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.2

no service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname DEMO2

!

enable password ww

!

username NAS1 password 0 SECRET

username HomeGateway password 0 SECRET

no ip domain-lookup

vpdn enable

vpdn outgoing cisco.com NAS1 ip 20.20.20.20

!

crypto public-key wan2516 01698232

B1C127B0 78D79CAA 67ECAD80 03D354B1 9012C80E 0C1266BE 25AEDE60 37A192A2

B066D299 77174D48 7FBAB5FC 2B60893A 37E5CB7B 62F6D902 9495733B 98046962

quit

!

crypto map vpdn 10

set peer wan2516

match address 133

!

crypto key-timeout 1440

!

interface Ethernet0

ip address 40.40.40.40 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 20.20.20.21 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip mroute-cache

crypto map vpdn

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Group-Async1

no ip address

encapsulation ppp

async mode dedicated

no peer default ip address

no cdp enable

ppp authentication chap pap

group-range 1 16

!

ip default-gateway 10.11.19.254

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.20

access-list 133 permit udp host 20.20.20.21 eq 1701

host 20.20.20.20 eq 1701

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password ww

login

line 1 16

modem InOut

transport input all

speed 115200

flowcontrol hardware

line aux 0

login local

modem InOut

transport input all

flowcontrol hardware

line vty 0 4

password ww

login

!

end

DEMO2#

次のコマンド出力例は、ホーム ゲートウェイからのものです。

CD#write terminal

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.2

no service pad

no service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname CD

!

enable password ww

!

username NAS1 password 0 SECRET

username HomeGateway password 0 SECRET

username user@cisco.com password 0 cisco

no ip domain-lookup

vpdn enable

vpdn incoming NAS1 HomeGateway virtual-template 1

!

crypto public-key wan2511 01496536

C8EA7C21 DF3E48F5 C6C069DB 3A5E1B08 8B830AD4 4F1DABCE D62F5F46 ED08C81D

5646DC78 DDC77EFC 823F302A F112AF97 668E39A1 E2FCDC05 545E0529 9B3C9553

quit

!

crypto key-timeout 1440

!

crypto map vpdn 10

set peer wan2511

match address 144

!

!

hub ether 0 1

link-test

auto-polarity

!

interface Loopback0

ip address 70.70.70.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 30.30.30.30 255.255.255.0

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip mroute-cache

peer default ip address pool default

ppp authentication chap

!

interface Serial0

ip address 20.20.20.20 255.255.255.0

encapsulation ppp

clockrate 2000000

crypto map vpdn

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

ip local pool default 70.70.70.2 70.70.70.77

ip default-gateway 20.20.20.21

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.21

access-list 144 permit udp host 20.20.20.20 eq 1701 host 20.20.20.21 eq 1701

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password ww

login

line aux 0

password ww

login

modem InOut

transport input all

flowcontrol hardware

line vty 0 4

password ww

login

!

end

トラブルシューティング

一般に、個々のトラブルシューティング セッションを開始する最善の方法は、次の show コマンドを使用して情報を収集することです。アスタリスク（*）は特に役に立つコマンドを示しています。詳細情報については、『IP Security のトラブルシューティング - debug コマンドの理解と使用』を参照してください。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debug コマンドを使用する前に、「debug コマンドに関する重要な情報」を参照してください。

コマンド

show crypto cisco algorithms

show crypto cisco key-timeout

show crypto cisco pregen-dh-pairs

* show crypto engine connections active

show crypto engine connections dropped-packet

show crypto engine configuration

show crypto key mypubkey dss

* show crypto key pubkey-chain dss

show crypto map interface serial 1

* show crypto map

debug crypto engine

* debug crypto sess

debug cry key

clear crypto connection

crypto zeroize

no crypto public-key

- show crypto cisco algorithms

- 暗号化を行う他のピア ルータと通信するために使用するすべての Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）アルゴリズムを有効にする必要があります。DES アルゴリズムを有効にしていないと、後で crypto map にそのアルゴリズムを割り当てようとしても、このアルゴリズムは使用できません。

あるルータがピア ルータとの暗号化通信セッションをセットアップしようとした場合、両端で 2 つのルータが同じ DES アルゴリズムを有効にしていないと、暗号化セッションは失敗します。1 つでも共通の DES アルゴリズムが両端で有効になっている場合は、暗号化セッションを続行できます。

注：Cisco IOSソフトウェアリリース11.3ではciscoという余分な単語が表示され、Cisco IOSソフトウェアリリース11.2で見られるIPSecとシスコ独自の暗号化を区別するために必要です。

Loser#show crypto cisco algorithms

des cfb-64

des cfb-8

40-bit-des cfb-64

40-bit-des cfb-8

- show crypto cisco key-timeout - 確立された暗号化通信セッションは、特定の時間だけ有効になっています。この時間が経過すると、セッションはタイムアウトします。暗号化された通信を続けるには、新しいセッションをネゴシエートし、新しい DES（セッション）キーを生成する必要があります。暗号化通信セッションが期限切れ（タイムアウト）になるまでの経過時間を変更するには、このコマンドを使用します。

Loser#show crypto cisco key-timeout

Session keys will be re-negotiated every 30 minutes

DES キーが再ネゴシエートされるまでの時間の長さを決定するには、次のコマンドを使用します。

StHelen#show crypto conn

Connection Table

PE              UPE         Conn_id New_id Algorithm    Time

0.0.0.1         0.0.0.1        4    0      DES_56_CFB64 Mar 01 1993 03:16:09

flags:TIME_KEYS

StHelen#show crypto key

Session keys will be re-negotiated every 30 minutes

StHelen#show clock

*03:21:23.031 UTC Mon Mar 1 1993

- show crypto cisco pregen-dh-pairs - 各暗号化セッションは、DH 番号の固有のペアを使用します。新しいセッションが確立されるたびに、新しい DH 番号ペアを生成する必要があります。セッションが完了すると、これらの番号は破棄されます。新しい DH 番号ペアの生成は CPU に負荷のかかる作業であり、セッションのセットアップが遅くなる可能性があります。特に、ローエンドのルータには影響があります。

セッションのセットアップを加速するためには、指定した数の DH 番号ペアをあらかじめ生成し、予備として保持しておくことができます。その後、暗号化通信セッションがセットアップされるときには、この予備から DH 番号ペアが提供されます。DH 番号ペアが使用されると、予備には新しい DH 番号ペアが自動的に補充されるので、常に使用可能な DH 番号ペアが存在することになります。

ルータが複数の暗号化セッションを頻繁にセットアップするためにあらかじめ生成されている予備の DH 番号ペアの数が 1 個や 2 個では短時間で使用されてしまうのでない限り、通常は、あらかじめ生成しておく DH 番号ペアの数は 1 個または 2 個で十分です。

Loser#show crypto cisco pregen-dh-pairs

Number of pregenerated DH pairs: 10

- show crypto cisco connections active

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto engine connections active

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

16   Serial1         19.19.19.19 set    DES_56_CFB64    376      884

- show crypto cisco engine connections dropped-packet

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto engine connections dropped-packet

Interface            IP-Address    Drop Count

Serial1              19.19.19.19   39

- show crypto engine configuration（Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2 では show crypto engine brief でした）

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto engine configuration

slot:               0

engine name:        fred

engine type:        software

serial number:      02802219

platform:           rp crypto engine

crypto lib version: 10.0.0

Encryption Process Info:

input queue top:    465

input queue bot:    465

input queue count:  0

- show crypto key mypubkey dss

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto key mypubkey dss

crypto public-key fred 02802219

79CED212 AF191D29 702A9301 B3E06602 D4FB26B3 316E58C8 05D4930C CE891810

C0064492 5F6684CD 3FC326E5 679BCA46 BB155402 D443F68D 93487F7E 5ABE182E

quit

- show crypto key pubkey-chain dss

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto key pubkey-chain dss

crypto public-key barney 05694352

B407A360 204CBFA3 F9A0C0B0 15D6185D 91FD7D3A 3232EBA2 F2D31D21 53AE24ED

732EA43D 484DEB22 6E91515C 234B4019 38E51D64 04CB9F59 EE357477 91810341

quit

- show crypto map interface serial 1

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto map interface serial 1

Crypto Map "oldstyle" 10 cisco

Connection Id = 16       (8 established,    0 failed)

Peer = barney

PE = 40.40.40.0

UPE = 30.30.30.0

Extended IP access list 133

access-list 133 permit ip

source: addr = 40.40.40.0/0.0.0.255

dest:   addr = 30.30.30.0/0.0.0.255

ping コマンドを使用したときの時間の違いに注意してください。

wan-5200b#ping 30.30.30.30

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.30.30.30, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/54/56 ms

wan-5200b#

-----------

wan-5200b#ping 30.30.30.31

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.30.30.31, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/53/56 ms

-----------------

wan-5200b#ping 19.19.19.20

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 19.19.19.20, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/21/24 ms

------------

- show crypto map interface serial 1

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#show crypto map

Crypto Map "oldstyle" 10 cisco

Connection Id = 16       (8 established,    0 failed)

Peer = barney

PE = 40.40.40.0

UPE = 30.30.30.0

Extended IP access list 133

access-list 133 permit ip

source: addr = 40.40.40.0/0.0.0.255

dest:   addr = 30.30.30.0/0.0.0.255

- debug crypto engine

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

Loser#debug crypto engine

Mar 17 11:49:07.902: Crypto engine 0: generate alg param

Mar 17 11:49:07.906: CRYPTO_ENGINE: Dh phase 1 status: 0

Mar 17 11:49:07.910: Crypto engine 0: sign message using crypto engine

Mar 17 11:49:09.894: CRYPTO_ENGINE: packets dropped: State = 0

Mar 17 11:49:11.758: Crypto engine 0: generate alg param

Mar 17 11:49:12.246: CRYPTO_ENGINE: packets dropped: State = 0

Mar 17 11:49:13.342: CRYPTO ENGINE 0: get syndrome for conn id 25

Mar 17 11:49:13.346: Crypto engine 0: verify signature

Mar 17 11:49:14.054: CRYPTO_ENGINE: packets dropped: State = 0

Mar 17 11:49:14.402: Crypto engine 0: sign message using crypto engine

Mar 17 11:49:14.934: Crypto engine 0: create session for conn id 25

Mar 17 11:49:14.942: CRYPTO ENGINE 0: clear dh number for conn id 25

Mar 17 11:49:24.946: Crypto engine 0: generate alg param

- debug crypto sessmgmt

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

StHelen#debug crypto sessmgmt

Mar 17 11:49:08.918: IP: s=40.40.40.40 (Serial1), d=30.30.30.30, len 328,

Found an ICMP connection message.

Mar 17 11:49:08.922: CRYPTO: Dequeued a message: CIM

Mar 17 11:49:08.926: CRYPTO-SDU: Key Timeout, Re-exchange Crypto Keys

Mar 17 11:49:09.978: CRYPTO: Verify done. Status=OK

Mar 17 11:49:09.994: CRYPTO: DH gen phase 1 status for conn_id 22 slot 0:OK

Mar 17 11:49:11.594: CRYPTO: DH gen phase 2 status for conn_id 22 slot 0:OK

Mar 17 11:49:11.598: CRYPTO: Syndrome gen status for conn_id 22 slot 0:OK

Mar 17 11:49:12.134: CRYPTO: Sign done. Status=OK

Mar 17 11:49:12.142: CRYPTO: ICMP message sent: s=19.19.19.20, d=19.19.19.19

Mar 17 11:49:12.146: CRYPTO-SDU: act_on_nnc_req: NNC Echo Reply sent

Mar 17 11:49:12.154: CRYPTO: Create encryption key for conn_id 22 slot 0:OK

Mar 17 11:49:15.366: CRYPTO: Dequeued a message: CCM

Mar 17 11:49:15.370: CRYPTO: Syndrome gen status for conn_id 22 slot 0:OK

Mar 17 11:49:16.430: CRYPTO: Verify done. Status=OK

Mar 17 11:49:16.434: CRYPTO: Replacing -23 in crypto maps with 22 (slot 0)

Mar 17 11:49:26.438: CRYPTO: Need to pregenerate 1 pairs for slot 0.

Mar 17 11:49:26.438: CRYPTO: Pregenerating DH for conn_id 32 slot 0

Mar 17 11:49:28.050: CRYPTO: DH phase 1 status for conn_id 32 slot 0:OK

~~ <---------- This is good ----------> ~~

crypto map で正しくないピアが設定されている場合は、次のエラー メッセージを受け取ります。

Mar  2 12:19:12.639: CRYPTO-SDU:Far end authentication error:

Connection message verify failed

暗号アルゴリズムが一致しない場合は、次のエラー メッセージを受け取ります。

Mar  2 12:26:51.091: CRYPTO-SDU: Connection

failed due to incompatible policy

DSS キーがない場合、または無効な場合は、次のエラー メッセージを受け取ります。

Mar 16 13:33:15.703: CRYPTO-SDU:Far end authentication error:

Connection message verify failed

- debug crypto key

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

StHelen#debug crypto key

Mar 16 12:16:45.795: CRYPTO-KE: Sent 4 bytes.

Mar 16 12:16:45.795: CRYPTO-KE: Sent 2 bytes.

Mar 16 12:16:45.799: CRYPTO-KE: Sent 6 bytes.

Mar 16 12:16:45.799: CRYPTO-KE: Sent 2 bytes.

Mar 16 12:16:45.803: CRYPTO-KE: Sent 64 bytes.

Mar 16 12:16:56.083: CRYPTO-KE: Received 4 bytes.

Mar 16 12:16:56.087: CRYPTO-KE: Received 2 bytes.

Mar 16 12:16:56.087: CRYPTO-KE: Received 4 bytes.

Mar 16 12:16:56.091: CRYPTO-KE: Received 2 bytes.

Mar 16 12:16:56.091: CRYPTO-KE: Received 52 bytes.

Mar 16 12:16:56.095: CRYPTO-KE: Received 12 bytes.

- clear crypto connection

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

wan-2511#show crypto engine connections act

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

9    Serial0         20.20.20.21 set    DES_56_CFB64    29       28

wan-2511#clear crypto connection 9

wan-2511#

*Mar  5 04:58:20.690: CRYPTO: Replacing 9 in crypto maps with 0 (slot 0)

*Mar  5 04:58:20.694: Crypto engine 0: delete connection 9

*Mar  5 04:58:20.694: CRYPTO: Crypto Engine clear conn_id 9 slot 0: OK

wan-2511#

wan-2511#show crypto engine connections act

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

wan-2511#

- crypto zeroize

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

wan-2511#show crypto mypubkey

crypto public-key wan2511 01496536

11F43C02 70C0ADB7 5DD50600 A0219E04 C867A5AF C40A4FE5 CE99CCAB A8ECA840

EB95FBEE D727ED5B F0A6F042 BDB5529B DBB0698D DB0B2756 F6CABE8F 05E4B27F

quit

wan-2511#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

wan-2511(config)#crypto zeroize

Warning! Zeroize will remove your DSS signature keys.

Do you want to continue? [yes/no]: yes

% Keys to be removed are named wan2511.

Do you really want to remove these keys? [yes/no]: yes

% Zeroize done.

wan-2511(config)#^Z

wan-2511#

wan-2511#show crypto mypubkey

wan-2511#

- no crypto public-key

次に示すのは、このコマンドの出力例です。

wan-2511#show crypto pubkey

crypto public-key wan2516 01698232

B1C127B0 78D79CAA 67ECAD80 03D354B1 9012C80E 0C1266BE 25AEDE60 37A192A2

B066D299 77174D48 7FBAB5FC 2B60893A 37E5CB7B 62F6D902 9495733B 98046962

quit

wan-2511#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

wan-2511(config)#crypto public-key ?

WORD  Peer name

wan-2511(config)#

wan-2511(config)#no crypto public-key wan2516 01698232

wan-2511(config)#^Z

wan-2511#

wan-2511#show crypto pubkey

wan-2511#

ESA を使用する Cisco 7200 のトラブルシューティング

Cisco 7200 シリーズ ルータで暗号化を行うために、ESA と呼ばれるハードウェア支援オプションが提供されています。ESA は、VIP2-40 カード用のポート アダプタ、または Cisco 7200 用のスタンドアロン ポート アダプタの形態になっています。このアレンジにより、ハードウェア アダプタまたは VIP2 ソフトウェア エンジンのいずれかを使用して、Cisco 7500 VIP2 カードのインターフェイスを通して送受信されるデータの暗号化と復号化を行うことができます。Cisco 7200 では、Cisco 7200 シャーシの任意のインターフェイスでのトラフィックの暗号化をハードウェアで支援できます。暗号化支援機能を使用することで、貴重な CPU サイクルを節約して、ルーティングや Cisco IOS の他の機能などのために使用できます。

Cisco 7200 では、スタンドアロン ポート アダプタは、Cisco IOS ソフトウェア暗号化エンジンとまったく同じように設定されます。ただし、ハードウェア用、および暗号化を行うエンジン（ソフトウェアまたはハードウェア）を決定するためにだけ使用される追加コマンドがいくつかあります。

まず次のように、ルータをハードウェア暗号化用に準備します。

wan-7206a(config)#

%OIR-6-REMCARD: Card removed from slot 3, interfaces disabled

*Mar  2 08:17:16.739: ...switching to SW crypto engine

wan-7206a#show crypto card 3

Crypto card in slot: 3

Tampered:        No

Xtracted:        Yes

Password set:    Yes

DSS Key set:     Yes

FW version       0x5049702

wan-7206a#

wan-7206a(config)#

wan-7206a(config)#crypto zeroize 3

Warning! Zeroize will remove your DSS signature keys.

Do you want to continue? [yes/no]: yes

% Keys to be removed are named hard.

Do you really want to remove these keys? [yes/no]: yes

[OK]

次に示すようにして、ハードウェア暗号化を有効または無効にします。

wan-7206a(config)#crypto esa shutdown 3

...switching to SW crypto engine

wan-7206a(config)#crypto esa enable 3

There are no keys on the ESA in slot 3- ESA not enabled.

次に、ESA を有効にする前に、ESA 用のキーを生成します。

wan-7206a(config)#crypto gen-signature-keys hard

% Initialize the crypto card password. You will need

this password in order to generate new signature

keys or clear the crypto card extraction latch.

Password:

Re-enter password:

Generating DSS keys ....

[OK]

wan-7206a(config)#

wan-7206a#show crypto mypubkey

crypto public-key hard 00000052

EE691A1F BD013874 5BA26DC4 91F17595 C8C06F4E F7F736F1 AD0CACEC 74AB8905

DF426171 29257F8E B26D49B3 A8E11FB0 A3501B13 D3F19623 DCCE7322 3D97B804

quit

wan-7206a#

wan-7206a(config)#crypto esa enable 3

...switching to HW crypto engine

wan-7206a#show crypto engine brie

crypto engine name:   hard

crypto engine type:   ESA

serial number:        00000052

crypto engine state:  installed

crypto firmware version:  5049702

crypto engine in slot: 3

wan-7206a#

ESA を使用する VIP2 のトラブルシューティング

VIP2 カードの ESA ハードウェア ポート アダプタは、VIP2 カードのインターフェイスを通して送受信されるデータを暗号化および復号化するために使用されます。Cisco 7200 の場合と同様に、暗号化支援機能を使用することで、貴重な CPU サイクルを節約できます。この場合、ESA が装着されていると、ESA ポート アダプタが VIP2 カードのポートに対する暗号化を行うので、crypto esa enable コマンドはありません。ESA ポート アダプタを初めて取り付けた場合、または外してから取り付け直した場合は、crypto clear-latch をそのスロットに適用する必要があります。

Router#show crypto card 11

Crypto card in slot: 11

Tampered:        No

Xtracted:        Yes

Password set:    Yes

DSS Key set:     Yes

FW version       0x5049702

Router#

ESA 暗号モジュールを取り外したので、そのスロットに対して crypto clear-latch コマンドを実行するまでは、次のエラー メッセージが表示されます。

----

*Jan 24 02:57:09.583: CRYPTO: Sign done. Status= Extraction latch set. Request not allowed.

-----

Router(config)#crypto clear-latch ?

<0-15>  Chassis slot number

Router(config)#crypto clear-latch 11

% Enter the crypto card password.

Password:

Router(config)#^Z

以前に割り当てたパスワードを忘れた場合は、crypto clear-latch コマンドの代わりに crypto zeroize コマンドを使用して、ESA をリセットします。crypto zeroize コマンドを発行した後は、DSS キーを生成し直して再度交換する必要があります。DSS キーを再生成するときは、新しいパスワードを作成するように要求されます。次に例を示します。

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show crypto card 11

Crypto card in slot: 11

Tampered:        No

Xtracted:        No

Password set:    Yes

DSS Key set:     Yes

FW version       0x5049702

Router#

---------------------------------------------------

Router#show crypto engine brief

crypto engine name:   TERT

crypto engine type:   software

serial number:        0459FC8C

crypto engine state:  dss key generated

crypto lib version:   5.0.0

crypto engine in slot: 6

crypto engine name:   WAAA

crypto engine type:   ESA

serial number:        00000078

crypto engine state:  dss key generated

crypto firmware version:  5049702

crypto engine in slot: 11

Router#

-----------

Router(config)#crypto zeroize

Warning! Zeroize will remove your DSS signature keys.

Do you want to continue? [yes/no]: yes

% Keys to be removed are named TERT.

Do you really want to remove these keys? [yes/no]: yes

% Zeroize done.

Router(config)#crypto zeroize  11

Warning! Zeroize will remove your DSS signature keys.

Do you want to continue? [yes/no]: yes

% Keys to be removed are named WAAA.

Do you really want to remove these keys? [yes/no]: yes

[OK]

Router(config)#^Z

Router#show crypto engine brief

crypto engine name:   unknown

crypto engine type:   software

serial number:        0459FC8C

crypto engine state:  installed

crypto lib version:   5.0.0

crypto engine in slot: 6

crypto engine name:   unknown

crypto engine type:   ESA

serial number:        00000078

crypto engine state:  installed

crypto firmware version:  5049702

crypto engine in slot: 11

Router#

--------------

Router(config)#crypto gen-signature-keys VIPESA 11

% Initialize the crypto card password. You will need

this password in order to generate new signature

keys or clear the crypto card extraction latch.

Password:

Re-enter password:

Generating DSS keys ....

[OK]

Router(config)#

*Jan 24 01:39:52.923: Crypto engine 11: create key pairs.

^Z

Router#

------

Router#show crypto engine brief

crypto engine name:   unknown

crypto engine type:   software

serial number:        0459FC8C

crypto engine state:  installed

crypto lib version:   5.0.0

crypto engine in slot: 6

crypto engine name:   VIPESA

crypto engine type:   ESA

serial number:        00000078

crypto engine state:  dss key generated

crypto firmware version:  5049702

crypto engine in slot: 11

Router#

----------

Router#show crypto engine connections active 11

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

2    Serial11/0/0    20.20.20.21 set    DES_56_CFB64    9996     9996

Router#

Router#clear crypto connection 2 11

Router#

*Jan 24 01:41:04.611: CRYPTO: Replacing 2 in crypto maps with 0 (slot 11)

*Jan 24 01:41:04.611: Crypto engine 11: delete connection 2

*Jan 24 01:41:04.611: CRYPTO: Crypto Engine clear conn_id 2 slot 11: OK

Router#show crypto engine connections active 11

No connections.

Router#

*Jan 24 01:41:29.355: CRYPTO ENGINE:Number of connection entries

received from VIP 0

------------

Router#show crypto mypub

% Key for slot 11:

crypto public-key VIPESA 00000078

CF33BA60 56FCEE01 2D4E32A2 5D7ADE70 6AF361EE 2964F3ED A7CE08BD A87BF7FE

90A39F1C DF96143A 9B7B9C78 5F59445C 27860F1E 4CD92B6C FBC4CBCC 32D64508

quit

Router#show crypto pub

crypto public-key wan2516 01698232

C5DE8C46 8A69932C 70C92A2C 729449B3 FD10AC4D 1773A997 7F6BA37D 61997AC3

DBEDBEA7 51BF3ADD 2BB35CB5 B9126B4D 13ACF93E 0DF0CD22 CFAAC1A8 9CE82985

quit

Router#

----------

interface Serial11/0/0

ip address 20.20.20.21 255.255.255.0

encapsulation ppp

ip route-cache distributed

no fair-queue

no cdp enable

crypto map test

!

----------

Router#show crypto eng conn act 11

ID    Interface       IP-Address  State  Algorithm       Encrypt  Decrypt

3    Serial11/0/0    20.20.20.21 set    DES_56_CFB64    761      760

Router#

*Jan 24 01:50:43.555: CRYPTO ENGINE:Number of connection

entries received from VIP 1

Router#

関連情報

- Cisco ネットワークレイヤの暗号化の設定とトラブルシューティング：IPSec と ISAKMP - 第 2 部

- DES FIPS 46-2 at National Institute of Standards and Technology (NIST)

- DSS FIPS 186 at National Institute of Standards and Technology (NIST)

- RSA Laboratories' Frequently Asked Questions About Today's Cryptography

- IETF Security Standards

- Internet Key Exchange セキュリティ プロトコルの設定

- IPSec ネットワーク セキュリティの設定

- IPSec に関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems