内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

トランスフォーム セットが一致しない

ACL が一致しない

一方には暗号マップがあるが、もう一方にはない

Crypto エンジンのアクセラレータ カードがイネーブルになっている

関連情報

概要

この設定例では、IPSec キーの手入力により 12.12.12.x と 14.14.14.x のネットワーク間のトラフィックを暗号化することができます。ここでは、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）と、ホスト 12.12.12.12 からホスト 14.14.14.14 への拡張 ping を、テストの目的で使用しています

通常、キーの手入力が必要となるのは、Internet Key Exchange（IKE; インターネット鍵交換）をサポートしていない他ベンダーのデバイスへのトラフィックを暗号化するようにシスコのデバイスを設定する場合だけです。 両方のデバイスで IKE が設定できる場合は、自動キーを使用することをお勧めします。シスコ デバイスのセキュリティ パラメータ インデックス（SPI）は 10 進数ですが、一部のベンダーは 16 進数の SPI を採用しています。その場合、変換が必要なことがあります。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 3640 および 1605 ルータ

- Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.3.3.a

注：ハードウェア暗号化アダプタを含むすべてのプラットフォームでは、ハードウェア暗号化アダプタが有効になっている場合は、手動暗号化はサポートされません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。ネットワークが実稼働中である場合は、コマンドを使用する前に、コマンドによる潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- Light の設定

- House の設定

Light の設定

light#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1177 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname light

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable password cisco

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

!

no crypto isakmp enable

!

!--- IPsec configuration

crypto ipsec transform-set encrypt-des esp-des esp-sha-hmac

!

!

crypto map testcase 8 ipsec-manual

set peer 11.11.11.12

set session-key inbound esp 1001 cipher 1234abcd1234abcd authenticator 20

set session-key outbound esp 1000 cipher abcd1234abcd1234 authenticator 20

set transform-set encrypt-des

!--- Traffic to encrypt

match address 100

!

!

interface Ethernet2/0

ip address 12.12.12.12 255.255.255.0

half-duplex<br>!

interface Ethernet2/1

ip address 11.11.11.11 255.255.255.0

half-duplex

!--- Apply crypto map.

crypto map testcase

!

ip http server

no ip http secure-server

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.11.11.12

!

!

!--- Traffic to encrypt

access-list 100 permit ip host 12.12.12.12 host 14.14.14.14

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

!

House の設定

house#show running-config

Current configuration : 1194 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

!

logging buffered 50000 debugging

enable password cisco

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

ip domain name cisco.com

!

ip cef

!

!

no crypto isakmp enable

!

!

!--- IPsec configuration

crypto ipsec transform-set encrypt-des esp-des esp-sha-hmac

!

crypto map testcase 8 ipsec-manual

set peer 11.11.11.11

set session-key inbound esp 1000 cipher abcd1234abcd1234 authenticator 20

set session-key outbound esp 1001 cipher 1234abcd1234abcd authenticator 20

set transform-set encrypt-des

!--- Traffic to encrypt

match address 100

!

!

interface Ethernet0

ip address 11.11.11.12 255.255.255.0

!--- Apply crypto map.

crypto map testcase

!

interface Ethernet1

ip address 14.14.14.14 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.11.11.11

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

!--- Traffic to encrypt

access-list 100 permit ip host 14.14.14.14 host 12.12.12.12

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport preferred none

transport output none

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

transport preferred none

transport input none

transport output none

!

!

end

確認

このセクションでは、設定が正常に機能するかどうかを確認する際に役立つ情報を示しています。

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

- show crypto ipsec sa：フェーズ2のセキュリティアソシエーションを表示します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug crypto ipsec：フェーズ2のIPSecネゴシエーションを表示します。

- debug crypto engine - 暗号化されたトラフィックを表示します。

トランスフォーム セットが一致しない

Light では ah-sha-hmac、House では esp-des。

*Mar  2 01:16:09.849: IPSEC(sa_request): ,

(key eng. msg.) OUTBOUND local= 11.11.11.11, remote= 11.11.11.12,

local_proxy= 12.12.12.12/255.255.255.255/0/0 (type=1),

remote_proxy= 14.14.14.14/255.255.255.255/0/0 (type=1),

protocol= AH, transform= ah-sha-hmac ,

lifedur= 3600s and 4608000kb,

spi= 0xACD76816(2899798038), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x400A

*Mar  2 01:16:09.849: IPSEC(manual_key_stuffing):

keys missing for addr 11.11.11.12/prot 51/spi 0.....

ACL が一致しない

side_A（「light」ルータ）では、内側のホストから内側のホストへの ACL が、side_B（「house」ルータ）では、インターフェイスからインターフェイスへの ACL が設定されています。ACL は常に対称である必要があります（この場合は対称ではありません）。

hostname house

match address 101

access-list 101 permit ip host 11.11.11.12 host 11.11.11.11

!

hostname light

match address 100

access-list 100 permit ip host 12.12.12.12 host 14.14.14.14

これは、ping を開始する side_A の出力です。

nothing

light#show crypto engine connections active

ID Interface       IP-Address      State  Algorithm           Encrypt  Decrypt

2000 Ethernet2/1     11.11.11.11     set    DES_56_CBC                5        0

2001 Ethernet2/1     11.11.11.11     set    DES_56_CBC                0        0

これは、side_A が ping を開始した場合の side_B の出力です。

house#

1d00h: IPSEC(epa_des_crypt): decrypted packet failed SA identity check

1d00h: IPSEC(epa_des_crypt): decrypted packet failed SA identity check

1d00h: IPSEC(epa_des_crypt): decrypted packet failed SA identity check

1d00h: IPSEC(epa_des_crypt): decrypted packet failed SA identity check

1d00h: IPSEC(epa_des_crypt): decrypted packet failed SA identity check

house#show crypto engine connections active

ID Interface       IP-Address      State  Algorithm           Encrypt  Decrypt

2000 Ethernet0       11.11.11.12     set    DES_56_CBC                0        0

2001 Ethernet0       11.11.11.12     set    DES_56_CBC                0       5

これは、ping を開始する side_B の出力です。

side_ B

%CRYPTO-4-RECVD_PKT_NOT_IPSEC: Rec'd packet not an IPSEC packet.

(ip) vrf/dest_addr= /12.12.12.12, src_addr= 14.14.14.14, prot= 1

一方には暗号マップがあるが、もう一方にはない

%CRYPTO-4-RECVD_PKT_NOT_IPSEC: Rec'd packet not an IPSEC packet.

(ip) vrf/dest_addr= /14.14.14.14, src_addr= 12.12.12.12, prot= 1

これは、暗号マップがある side_B の出力です。

house#show crypto engine connections active

ID Interface       IP-Address      State  Algorithm           Encrypt  Decrypt

2000 Ethernet0       11.11.11.12     set    DES_56_CBC                5        0

2001 Ethernet0       11.11.11.12     set    DES_56_CBC                0        0

Crypto エンジンのアクセラレータ カードがイネーブルになっている

1d05h: %HW_VPN-1-HPRXERR: Hardware VPN0/13: Packet

Encryption/Decryption error, status=4098.....

関連情報

- IPSec ネゴシエーション/IKE プロトコル

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems