内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

NAT DIA Trackerの制約事項

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.10.1a以前のリリースの制限事項

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.11.1aの制約事項

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.13.1aの制約事項

NAT DIA Trackerでサポートされるインターフェイス

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

ステップ 1：NAT DIA Trackerの設定

ステップ 2：Transportインターフェイスへのトラッカーのバインド

ステップ 3：既存のDIAポリシーでのNATフォールバックの有効化

確認

トラブルシューティングの追跡

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Catalyst Manager GUIを使用してCisco IOS XE® ルータでDIA NATトラッカーおよびフォールバックを設定および確認する方法について説明します。

前提条件

要件

ブランチデバイスにCisco SD-WAN NAT DIAポリシーを設定する必要がある SD-WAN用の直接インターネットアクセス(DIA)の実装方法については、「関連情報」のセクションを参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Catalyst SD-WAN Managerバージョン20.14.1

- Cisco Catalyst SD-WANコントローラバージョン20.14.1

- Ciscoエッジルータバージョン17.14.01a

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

NAT DIA Trackerの制約事項

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.10.1a以前のリリースの制限事項

- Cisco IOS XEリリース17.6.x以前では、NAT DIA trackerはダイヤラインターフェイスではサポートされていません。Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.7.1a以降、サブインターフェイスとダイヤラインターフェイスは、シングルエンドポイントとデュアルエンドポイントトラッカーをサポートしています。

- DNS URLエンドポイントは、Cisco IOS XE Catalyst SD-WANデバイスではサポートされていません。

- 1つのインターフェイスに適用できるトラッカーまたはトラッカーグループは1つだけです。

- NATフォールバック機能は、Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.3.2からのみサポートされています。

- アドレス169.254.x.xのトンネルのIPアドレスは、手動トンネルのzScalerエンドポイントを追跡するためにサポートされていません。

- トラッカーグループを設定するには、最低2つの単一エンドポイントトラッカーを設定する必要があります。

- トラッカーグループには、最大2つの単一エンドポイントトラッカーのみを組み込むことができます。

- Cisco IOS XEリリース17.10.1とそれ以前のリリースでは、IPv6インターフェイスでIPv4トラッカーを設定することはできません。その逆も同様です。トラッカーはアクティブになりません。

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.11.1aの制約事項

- API URLエンドポイントは、IPv6 DIAトラッカーでのみサポートされており、IPv4 DIAトラッカーではサポートされていません。

- IPv4とIPv6の両方のトラッカーを同じトラッカーグループで使用することはできません。

- IPv6トラッカーがTLOCトンネルインターフェイスで動作するためには、TLOCトンネルインターフェイスでallow service allコマンドを設定する必要があります。

- 複数のNAT66 DIAインターフェイスはサポートされていません。

- 一元化されたデータポリシーでのNATフォールバックはサポートされていません。

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANリリース17.13.1aの制約事項

- トラッカーグループでは、エンドポイントDNS要素はサポートされていません。

注：エンドポイントIPアドレスを使用してHTTP/HTTPS要求に応答していることを確認してください。たとえば、Google DNSサーバ8.8.8.8をエンドポイントIPアドレスとして使用することはできません。

NAT DIA Trackerでサポートされるインターフェイス

次のインターフェイスに対してNAT DIA trackerを設定できます。

- セルラーインターフェイス

- イーサネット インターフェイス

- イーサネット(PPPoE)インターフェイス

- サブインターフェイス

- DSLダイヤラインターフェイス（PPPoEおよびPPPoA）

注:IPv6 NAT DIA trackerは、イーサネットインターフェイスの物理インターフェイスおよびサブインターフェイスでのみサポートされています。

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

DIAトラッカーは、インターネットまたは外部ネットワークが利用できなくなったかどうかを判断するのに役立ちます。NAT DIAトラッキング機能は、VPN 0のトランスポートインターフェイスでNATが有効になっている場合に、ルータからのデータトラフィックがインターネットに直接送信されるようにするのに便利です。

インターネットまたは外部ネットワークが使用できなくなった場合、ルータはサービスVPNのNATルートに基づいてトラフィックを転送し続けます。インターネットに転送されるトラフィックはドロップされます。インターネット経由のトラフィックがドロップされないようにするには、エッジルータでDIAトラッカーを設定し、トランスポートインターフェイスのステータスを追跡します。トラッカーは、インターフェイスを定期的にプローブしてインターネットの状態を判断し、トラッカーに関連付けられているアタッチポイントにデータを返します。

ステップ 1：NAT DIA Trackerの設定

Cisco SD-WAN Managerメニューで、Configuration > Templatesの順に移動します。

Feature Templatesをクリックします。 検索バーでCisco System機能テンプレートを検索し、3つのドット(...)をクリックして、Editをクリックして変更します。

システム機能の例では、トラッカーをクリックします。

New Endpoint Trackerをクリックして、トラッカーパラメータを設定します。

トラッカーパラメータを入力し、Addをクリックします。

名前：トラッカーの名前。名前には、最大128文字の英数字を使用できます。最大8つのトラッカーを設定できます。

しきい値：プローブが応答を返すのを待機する時間。この時間を過ぎると、トランスポートインターフェイスがダウンしていると宣言します。範囲：100 ～ 1000ミリ秒。デフォルト：300ミリ秒。

インターバル：トランスポートインターフェイスのステータスを判断するためにプローブが送信される頻度。範囲：20 ～ 600秒。デフォルト：60秒（1分）。

Multiplier：トランスポートインターフェイスのダウンを宣言するまでにプローブを再送できる回数。範囲： 1 ～ 10。デフォルト：3。

Tracker Type:Interfaceを選択して、DIAトラッカーを設定します。

エンドポイントタイプ：IPアドレス、DNS名、またはURLを選択できます。

End Point DNS Name：エンドポイントのDNS名。これは、ルータがプローブを送信してトランスポートインターフェイスの状態を判別する、インターネット内の宛先です。

ドロップダウンをクリックし、Globalを選択してデフォルト値を変更します。

[Update] をクリックします。

注:トラッカーグループを設定する前に、2つのシングルエンドポイントトラッカーを設定していることを確認してください。

[Next] をクリックします。

デバイスをクリックし、設定が正しいことを確認します。Config DiffとSide by Side Diffをクリックします。Configure Devicesをクリックします。

vManageは、トラッカー構成でデバイステンプレートを正常に構成しました。

ステップ 2：Transportインターフェイスへのトラッカーのバインド

Cisco SD-WAN Managerメニューで、Configuration > Templatesの順に移動します。

検索バーでNATトランスポートインターフェイス機能テンプレートを検索し、3つのドット(...)をクリックし、編集をクリックして変更します。

[Advanced] タブをクリックします。

トラッカー名をトラッカーに追加するには、ドロップダウンメニューからGlobalを選択します。

システムテンプレートに作成したトラッカー名を入力し、Updateをクリックします。

[Next] をクリックします。

デバイスをクリックし、設定が正しいことを確認します。Config DiffとSide by Side Diffをクリックします。Configure Devicesをクリックします。

vManageはデバイステンプレートを正常に設定しました。

ステップ 3：既存のDIAポリシーでのNATフォールバックの有効化

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANデバイスは、ダイレクトインターネットアクセス(DIA)のNATフォールバック機能をサポートしています。 NATフォールバック機能により、プライマリNATパスで障害が発生した場合に、トラフィックが代替パスを使用できるようになります。これにより、プライマリNATの設定に問題があっても、接続が継続されます。

Cisco SD-WAN Managerを使用してNATフォールバックを有効にするには、次のコマンドを実行します。

Cisco SD-WAN Managerメニューから、Configuration > Policyの順に移動します。

データポリシーを作成または管理するには、ページ右上のカスタムオプションドロップダウンメニューからトラフィックポリシーを選択します。

Centralized Policy > Data Policyウィザードで、Traffic Dataをクリックし、DIA policyで3つのドット(...)をクリックし、Editをクリックして変更します。

鉛筆アイコンをクリックして、シーケンスを編集します。

Actions の下のFallbackを有効にし、Sava Match and Actionをクリックします。

Save Data Policyをクリックします。

Activateをクリックして、vSmartコントローラにポリシーを適用します。

[Next] をクリックします。

デバイスをクリックし、設定が正しいことを確認します。Config DiffとSide by Side Diffをクリックします。Configure Devicesをクリックします。

vManageはvSmartコントローラにポリシーを正常にプッシュしました。

確認

テンプレートをデバイスに接続した後で、show running-config interface GigabitEthernet1コマンドとshow sdwan running-configコマンドを使用して、デバイスの設定を確認できます | secエンドポイント。

show running-config interface GigabitEthernet1

interface GigabitEthernet1

ip address 10.2.7.2 255.255.255.0

no ip redirects

ip nat outside

load-interval 30

negotiation auto

endpoint-tracker tracker1

arp timeout 1200

end

Site400-cE1#show sdwan running-config | sec endpoint

endpoint-tracker tracker1

tracker-type interface

endpoint-dns-name www.cisco.com

threshold 100

interval 30

この出力は、show endpoint-trackerコマンドおよびshow endpoint-tracker GigabitEthernet1コマンドを使用して、トラッカーのステータスを確認する方法を示しています。

Site400-cE1#show endpoint-tracker

Interface         Record Name   Status   Address Family   RTT in msecs   Probe ID  Next Hop

GigabitEthernet1    tracker1     Up      IPv4              8               6       10.2.7.1

Site400-cE1#show endpoint-tracker interface GigabitEthernet1

Interface          Record Name    Status    Address Family   RTT in msecs   Probe ID  Next Hop

GigabitEthernet1    tracker1       Up        IPv4                 8          6        10.2.7.1

出力には、トラッカーに関するタイマー関連情報が表示されます。これは、トラッカー関連の問題をデバッグするのに役立ちます。

Site400-cE1#show endpoint-tracker records

Record Name    Endpoint        EndPoint Type    Threshold(ms)  Multiplier   Interval(s)  Tracker-Type

tracker1       www.cisco.com    DNS_NAME           100            3            30         interface

show ip sla summarycommandの出力。

Site400-cE1#show ip sla summary

IPSLAs Latest Operation Summary

Codes: * active, ^ inactive, ~ pending

All Stats are in milliseconds. Stats with u are in microseconds

ID  Type  Destination    Stats  Return   Last

Code     Run

-----------------------------------------------------------------------

*5  dns    8.8.8.8       RTT=16  OK    16 seconds ago

*6  http   x.x.x.x       RTT=15  OK    3 seconds ago

show sdwan policy from-vsmartコマンドを使用して、デバイスに適用されたフォールバック設定を確認します。

Site400-cE1#show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _VPN12_VPN12_DIA

direction from-service

vpn-list VPN12

sequence 1

match

source-data-prefix-list Site400_AllVPN_Prefixes

action accept

nat use-vpn 0

nat fallback

no nat bypass

default-action drop

トラブルシューティングの追跡

エッジデバイスで次のデバッグを有効にして、ルータがプローブを送信してトランスポートインターフェイスの状態を判別する方法を確認します。

- ルータがプローブを送信する方法や、トランスポートインターフェイスのステータスを判別する方法を監視するには、debug platform software sdwan trackerコマンドを使用します。このコマンドは、17.12.xリリースまでサポートされています。

- 17.13.x以降でプローブログを監視するには、これらのデバッグを有効にします。

- set platform software trace ios R0 sdwanrp-tracker debug

- set platform software trace ios R0 sdwanrp-cfg debug

- IP SLA操作のエラーとトレースに関連するログを確認するには、次のデバッグを有効にします。これらのログは、IP SLA操作が失敗しているかどうかを示します。

- debug ip sla trace（ベータ版）

- debug ip slaエラー

次のshowコマンドとmonitorコマンドを実行して、デバッグログを確認します。

- show logging profile sdwan internal（隠しコマンド）

- モニタロギングプロファイルsdwan内部

Site400-cE1#show logging profile sdwan internal

Logging display requested on 2024/08/13 08:10:45 (PDT) for Hostname: [Site400-cE1], Model: [C8000V], Version: [17.14.01a], SN: [9BX514OJB4H], MD_SN: [SSI130300YK]

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds

executing cmd on chassis local ...

Unified Decoder Library Init .. DONE

Found 1 UTF Streams

2024/08/13 08:02:28.408998337 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 slaSchedulerEventWakeup

2024/08/13 08:02:28.409061529 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Starting an operation

2024/08/13 08:02:28.409086404 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE: Sla sync operation start: pid:481

2024/08/13 08:02:28.409160541 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE: Sla sync handler: pid: 481

2024/08/13 08:02:28.409182208 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Starting dns operation

2024/08/13 08:02:28.409197024 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Query name - www.cisco.com

2024/08/13 08:02:28.409215496 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 DNS: IP Address update based on Source interface: GigabitEthernet1

2024/08/13 08:02:28.409242243 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Source IP (from idb): 10.2.7.2

2024/08/13 08:02:28.409274690 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Destination address: 8.8.8.8

2024/08/13 08:02:28.409298157 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Source address: 10.2.7.2

2024/08/13 08:02:28.409377223 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Nexthop address: 10.2.7.1

2024/08/13 08:02:28.409391034 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Real address: 8.8.8.8

2024/08/13 08:02:28.409434969 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 actual target queried = www.cisco.com

2024/08/13 08:02:28.409525831 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Pre-routed DNS query = www.cisco.com

2024/08/13 08:02:28.426966448 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Query return code - no error

2024/08/13 08:02:28.427004143 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 Received IP address: x.x.x.x

2024/08/13 08:02:28.427029754 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 RTT=18

2024/08/13 08:02:28.427161550 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update

2024/08/13 08:02:28.427177727 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating result

2024/08/13 08:02:28.427188035 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427199147 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427208941 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:10 IPSLA Api stats update

2024/08/13 08:02:28.427219960 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats minResponseTime 17

2024/08/13 08:02:28.427238042 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 1

2024/08/13 08:02:28.427301952 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427316275 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Get: slaTagApiStatsLatest - latest retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427326235 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): Received IPSLA status for DNS probe, probe_id - [10] SLA latest retcode 1 ( OK )

2024/08/13 08:02:28.427328425 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS status callback for probe_id - [10]

2024/08/13 08:02:28.427341452 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS query valid TRUE

2024/08/13 08:02:28.427343152 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS resolved address x.x.x.x

2024/08/13 08:02:28.427344332 {iosrp_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS probe handler probe id 10

2024/08/13 08:02:28.427349194 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427359268 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats minResponseTime 17

2024/08/13 08:02:28.427370416 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 1

2024/08/13 08:02:28.427555382 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427565670 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427577691 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 56

2024/08/13 08:02:28.427588947 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427600567 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 56

2024/08/13 08:02:28.427611465 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 13 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

2024/08/13 08:02:28.427620724 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:28.427645035 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:10 Scheduler update: set Wakeup timer: 59981 (ms) op=176, max= 0

2024/08/13 08:02:55.599896668 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 slaSchedulerEventWakeup

2024/08/13 08:02:55.599966240 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Starting an operation

2024/08/13 08:02:55.599981173 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Starting http operation

2024/08/13 08:02:55.600045761 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Nexthop address: 10.2.7.1

2024/08/13 08:02:55.600111585 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 DNS ok:Socket setup & register XDM, http=0x80007B15E3C48358

2024/08/13 08:02:55.600330868 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 slaSocketConnect return =11

2024/08/13 08:02:55.610693565 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Socket receive length -1

2024/08/13 08:02:55.610717011 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Wait connection Event:Socket setup & register XDM, http=0x80007B15E3C48358

2024/08/13 08:02:55.610777327 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Sent 39 of 39 bytes

2024/08/13 08:02:55.610788233 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Wait connection - connected

2024/08/13 08:02:55.618534651 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Socket Recv:Time to first byte: 18 ms

2024/08/13 08:02:55.618685838 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 HTTP RTT=18

2024/08/13 08:02:55.618697389 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update

2024/08/13 08:02:55.618706090 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update: Updating result

2024/08/13 08:02:55.618714316 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:55.618723915 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Scheduler update: Updating link

2024/08/13 08:02:55.618732815 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 IPSLA Api stats update

2024/08/13 08:02:55.618821650 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats minResponseTime 19

2024/08/13 08:02:55.618833396 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, retCode: 1, stats:okCount: 1

2024/08/13 08:02:55.618857012 {iosrp_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER_TRACE: Common Stats Update: stats:minResponseTime: 4294967295 result:rttmin: 0, result:retCode: 1

関連情報

SD-WANへの直接インターネットアクセス(DIA)の実装

Cisco Catalyst SD-WAN NATコンフィギュレーションガイド

Cisco IOS XE Catalyst SD-WANデバイスのNATフォールバック

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems