内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

制約事項

コンフィギュレーション

CLIを使用した設定

テンプレートを使用した設定

機能テンプレート

確認

はじめに

このドキュメントでは、vEdgeルータのトランスポートインターフェイスでアップストリームおよびダウンストリームの帯域幅使用率を設定およびモニタする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Software-Defined Wide Area Network(SD-WAN)

使用するコンポーネント

このドキュメントは、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- SD-WANコントローラ(20.9.4.1)

- vEdge Cloudルータ(20.6.4)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

アップストリームおよびダウンストリーム帯域幅機能は、トラフィックがVPN 0 WANインターフェイスで利用可能な総帯域幅の85 %を超えたときに通知イベントを生成するのに役立ちます。

- WANインターフェイスで受信されたトラフィックが使用可能な帯域幅の85 %を超えたときにアラームを生成するには、downstream bandwidthコマンドを設定します。

- WANインターフェイスで送信されるトラフィックが利用可能な帯域幅の85 %を超えたときにアラームを生成するには、upstream bandwidthコマンドを設定します。

bandwidth-upstreamおよびbandwidth-downstreamの値は、キロビット/秒(kbps)で指定されます。インターフェイスが、設定された特定の制限の85 %に達すると、イベントが生成されます。

注：ルータのローカルで生成されたイベントは、Network Configuration Protocol(NETCONF)経由でCisco Catalyst SD-WAN Managerに送信されます。

制約事項

- この機能は、Cisco® IOS XE SDWANデバイスではなく、Viptela OSを実行するvEdgeでサポートされます。

- Cisco Bug ID CSCvq89912。

コンフィギュレーション

CLIを使用した設定

必要な値をkbps単位で入力し、設定を保存します。

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

テンプレートを使用した設定

機能テンプレート

Configuration > Templates > Feature Template > Add Template > VPN Interface Ethernetの順に移動します。

必要な値を入力して、テンプレートを保存します。

確認

設定が正しく適用されていることを確認するには、次のコマンドを使用します。

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

Viptela Edgeデバイスのアラームを確認します。

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

Cisco Catalyst SD-WAN Manager Graphic User Interface（GUI；グラフィカルユーザインターフェイス）では、Monitor > logs > Eventsの順に選択すると通知が表示されます。

alarmに移動し、アラームの3つのドット(...) > Device detailsをクリックします。 Cisco Catalyst SD-WAN Manager GUIは、アラームに関連するすべての情報を提供します。

- トラフィックが送信される方向。

- 設定されたしきい値。

- インターフェイス名と期間（秒単位）。

関連情報

- コマンド リファレンス

- 伝送回線の帯域幅の監視