内容

はじめに

前提条件

使用するコンポーネント

vEdgeのアップグレード前に実行する事前チェック

vManage Graphic User Interface(GUI)によるvEdgeルータのアップグレード

CLIによるvEdgeルータのアップグレード

アップグレード後の検証

トラブルシュート

不正確なクロック

その他のトラブルシューティング

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ソフトウェア定義型ワイドエリアネットワーク(SD-WAN)vEdgeルータをアップグレードするプロセスについて説明します。

前提条件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Software-Defined Wide Area Network(SD-WAN)

- Cisco Software Central – コントローラソフトウェアfromsoftware.cisco.comをダウンロードします。

- Cisco SD-WAN互換性マトリクス

使用するコンポーネント

Cisco vManage

Cisco vEdgeルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

vEdgeのアップグレード前に実行する事前チェック

注意：これらの事前チェックをスキップすると、ディスク領域が不足しているためにvEdgeのアップグレードが失敗する可能性があります。

1. デバイスのクロックが正しい時刻であることを確認します。

2. 現在のバージョンが、show softwareコマンドの下にリストされている唯一のバージョンであることを確認します。

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. 現在のバージョンが、show software versionコマンドでデフォルトとして設定されていることを確認します。

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. その他のバージョンが表示された場合は、request software remove <version>コマンドを使用して、アクティブではないバージョンを削除します。これにより、アップグレードを続行するために使用できる領域が増えます。

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. UsevShellを使用し、df -hコマンドを発行して、アップグレードを実行するのに十分な空きディスク領域があることを確認します。

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. /tmpがいっぱいになった場合は、TAC SRを開き、アップグレードの前に/tmp/tmpディレクトリの空き領域を確保するための支援を受けます。

vManage Graphic User Interface(GUI)によるvEdgeルータのアップグレード

1. Maintenance > Software Repositoryを使用して、新しいvEdgeソフトウェアをvManageにアップロードします

2. vManage Maintenance > Software Upgradeページに移動し、アップグレードするデバイスを選択します。

3. Upgradeをクリックし、ドロップダウンメニューからバージョンを選択して、Upgradeをクリックします。

4. 同じページに戻ります。vEdgeを選択し、Activateをクリックします。

注：手順3と4を組み合わせて使用するには、「Active and Reboot」の横にあるチェックボックスをオンにします。

5. vManage Maintenance > Software Upgradeページに戻り、デバイスを選択します

6. Set Default Versionをクリックし、ドロップダウンメニューからバージョンを選択して、Set Defaultをクリックします。

CLIによるvEdgeルータのアップグレード

1. scp、ftp、またはUSB経由（該当する場合）で、ソフトウェアをルータに転送します。

2.request software install <filepath>コマンドを使用して、ソフトウェアをインストールします。

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. show softwareコマンドを使用して、ソフトウェアがインストールされていることを確認します。

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.request software activate <version>コマンドを介してソフトウェアをアクティブ化します

vedge# request software activate 20.6.5

5. アップグレードから15分以内に、request software upgrade-confirmコマンドを使用してソフトウェアのアップグレードを確認する必要があります。

vedge# request software upgrade-confirm

警告:upgrade-confirmタイマーの期限が切れる前にアップグレードを確認しないと、デバイスは以前のソフトウェアバージョンに戻ります。アップグレード確認タイマーのデフォルト時間は15分です。

6.request software set-default <version>コマンドを使用して、新しくインストールしたバージョンをデフォルトバージョンに設定します。

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

アップグレード後の検証

- 制御接続とBFDセッションを確認します。

- OMPルートおよびサービスVPNルートの確認：vEdgeとハブ/その他のノード間のすべてのサービスVPNセグメントでエンドツーエンドpingをテストします。

トラブルシュート

不正確なクロック

次のエラーメッセージが表示された場合は、デバイスのクロックを確認し、正しい時刻に設定されていることを確認してください。

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

その他のトラブルシューティング

アップグレードに関するエラーについては、/var/log/tmplogディレクトリにあるvdebugを確認できます。

関連情報

vManage GUIまたはCLIを使用したSD-WANコントローラのアップグレード

ビデオ – CLIを介したCisco SD-WANエッジデバイスのアップグレード

ビデオ – vManage GUIからのCisco SD-WANエッジデバイスのアップグレード

CLIまたはvManageを使用したCisco SD-WANエッジルータのアップグレード

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems