内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

トポロジの概要

BFD状態

シナリオ

シナリオ1.flap-reason:bfd-deleted

シナリオ2:flap-reason:timeout

シナリオ3. flap-reason:na

シナリオ4:flap-reason:remote-down

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco vEdgeルータのさまざまな双方向転送検出(BFD)フラップの原因について説明します。

前提条件

要件

Cisco SDWANソリューションに関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、19.2.1を実行しているCiscoクラウドvEdgeルータに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

トポロジの概要

このドキュメントは、特定のトポロジに限定されるものではありません。

このドキュメントの重要なコンポーネントのIPアドレスと色：

コンポーネント

system-ip

VPN 0 IP/カラー

VPN 0 IP/カラー

VEDGE-1

10.13.13.13

192.168.1.4 / mpls

192.168.2.4 / mpls

VEDGE-2

10.15.15.15

192.168.1.8 /ビジネスインターネット

192.168.2.8 /ビジネスインターネット

vsmart

10.8.8.8

192.168.1.3 /デフォルト

適用外

vManage

10.7.7.7

192.168.1.1 /デフォルト

適用外

BFD状態

Cisco vEdgeルータの「flap-reason」には、次の値を設定できます。

1. bfd-deleted：コントロールプレーンによって削除されたため、BFDがダウンします。

BFDが削除されると、2つの通知が生成されます。BFDがダウンした場合とBFDが削除された場合に1つ。

2. timeout – リモートエンドからのBFD応答がない。

3. remote-down – リモートエンドがダウン状態になったことを示すBFDパケットを送信しました。4.

4.na：該当しません。これは、BFDセッションが初めて作成され、BFDセッションが起動したときに設定されます。

シナリオ

シナリオ1.flap-reason:bfd-deleted

VEDGE-1ルータでポートホップを実行し、次のシナリオを再現します。

HUB-1# request port-hop color biz-internet

VEDGE-1# show log tail -f /var/log/tmplog/vdebug

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_disable_my_tloc[1308]: %VDAEMON_DBG_EVENTS-1: Disabling tloc ge0_1.

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_send_tloc_info[8282]: %VDAEMON_DBG_MISC-1: Sending TLOC: ifname:ge0_1 color:biz-internet spi:1499 smarts:1 manages:1 state:DOWN LR encap: 0 LR hold time : 7000 Pairwise-Keys Disabled  key-id 0

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:35:57" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:01:56:34" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

BFDをチェックし、ビジネスインターネット上の接続稼働時間を制御します。

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:03:47  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:03:47  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:31  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

VEDGE-1の制御接続をクリアして、このシナリオをテストすることもできます（これによりTLOCも無効になります）。

local1.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 confd[897]: audit user: admin/60155 CLI 'clear control connections'

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:00:51" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:00:01:09" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12426 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

mplsとbiz-internetの色のアップタイムを確認します。

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:54  3

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:41  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:01:42  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:01  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls     biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

シナリオ2:flap-reason:timeout

このシナリオを再現するには、アンダーレイのインターフェイスをシャットダウンして、VEDGE-1のTLOC（この場合はbiz-internet）を無効にします。

VEDGE-1側でTLOCを無効にする前のVEDGE-2のBFD状態：

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12366  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

問題を再現した後のVEDGE-2のログ：

local7.info: Mar 20 10:00:04 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.14 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.18.18.18 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

local7.info: Mar 20 10:00:05 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.4.40 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12366 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.19.19.19 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:21:56  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   down   7           1000      NA          1

シナリオ3. flap-reason:na

このシナリオは、前のシナリオでアンダーレイインターフェイスをno shutすることで再現できます。

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.11 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12346 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.11 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"biz-internet" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:22:32  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:00:04  1

シナリオ4:flap-reason:remote-down

このシナリオは、VEDGE-1のno control-connectionsコマンドを特定の色（この場合はmpls）で再現できます。

VEDGE-1のログ：

vpn 0

interface ge0/0

ip address 192.168.1.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color mpls

no control-connections

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:17:54  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls      biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:02:37  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:22:44  0           -       -     No

VEDGE-2のログ：

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12406  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:05:27  16

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12406  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:05:27  9

関連情報

- 双方向転送検出とデータプレーン接続の問題のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems