内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景

設定

vManageからCisco cEdgeソフトウェアへのアップグレード

CLIからCisco cEdgeソフトウェアCisco IOS XEにアップグレードする

確認

vManage GUI

vManage CLI

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Nutella Viptela OSをCisco IOS® XEに移行する手順について説明します。

前提条件

要件

Cisco Software-Defined Wide Area Network(SD-WAN)に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- vManageバージョン20.6.3

- vBondバージョン20.6.3

- vSmartバージョン20.6.3

- ISR1100-4GLTEバージョン20.4.1.2

移行に使用するソフトウェアイメージは、ソフトウェアダウンロードページから入手できます。

Cisco IOS XE:isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景

このドキュメントの具体的な要件は次のとおりです。

- Cisco vManageリリース20.4.1以降

- Ciscoサービス統合型ルータ(ISR)1100およびISR1100Xリリース20.4.1以降

Viptela OSとCisco IOS XE間の移行は、次のプラットフォームでサポートされています。

- Cisco ISR1100X-6G

- Cisco ISR1100X-4G

- Cisco ISR1100-6G

- Cisco ISR1100-4G

- Cisco ISR1100-4GLTE（Cisco ISR1100-4GLTENAおよびCisco ISR1100-4GLTEGB）

設定

vManageからCisco cEdgeソフトウェアへのアップグレード

1. Cisco vManage GUIで、図に示すように、[Maintenance] > [Software Repository] > [Add New Software] > [vManage] を選択します。

2.ポップアップウィンドウで、[Browse] をクリックし、[Upload]をクリックします。

3.アップロードが開始されたら、次の図に示すようにWebブラウザを更新しないでください。

4. 「ソフトウェア・リポジトリ」セクションで、イメージがイメージに示すようにアップロードされたことを確認します。

5. [Maintenance] > [Software Upgrade] > [WAN Edge] セクションに移動します。[Hostname] チェックボックスをオンにしてデバイスを選択し、[Upgrade] をクリックします。

6. [vManage] オプションボタンをクリックします。

7. [Version] ドロップダウンリストで、Cisco IOS XEイメージを選択します。

8. [Activate and Reboot] チェックボックスと[Confirm] チェックボックスをオンにします。

9. [Upgrade] をクリックします。

10.デバイスがアップグレードプロセスを開始し、数分かかります。正常に完了したことをタスクビューで確認できます。

11. [Configuration] > [Devices] に移動し、[WAN Edge List] タブをクリックします。

12.表示の右側で、(...)[More Actions] をクリックし、[Migrate Device] を選択します。

13. [Migrate Device]ダイアログボックスで、[Yes] をクリックして移行を確認します。

注：アップグレード後、デバイスにはSD-WANオーバーレイとの制御接続を確立するための基本設定しかありません。vManageを使用して追加の設定を追加できます。

CLIからCisco cEdgeソフトウェアCisco IOS XEにアップグレードする

このセクションは、Cisco ISR1100およびISR1100Xリリース20.4.1以降に適用されます。

1.vEdgeルータでイメージisr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin を転送します。

Router# request software install http/ftp/directory  path (http://,ftp://,scp://,/)> reboot

2.リブート後、制御接続が確立されていることを確認します。

3.アップグレードが確認されたことを確認します。

Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

vManage GUI

[Administration] > [Maintenance] > [Software Upgrade] に移動し、[Current Version] 列でバージョンを確認します。デバイスにCisco IOS XE OSが表示されます。

vManage CLI

次のコマンドを入力します。 show romvar MIGRATION_STATUSで移行が成功したことを確認します。

Router#show romvar

ROMMON variables:

PS1 = rommon ! >

CRYPTO_BI_THPUT = 10000

RET_2_RTS =

BOOT = bootflash:packages.conf,1;

DEVICE_MANAGED_MODE = controller

RANDOM_NUM = 342435660

BSI = 0

RET_2_RCALTS =

MIGRATION_STATUS = SUCCESS<<<<<<<<<<<

BIS_MODE = 2

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

Cisco IOS XEでログを確認します。

bootflash:migrationlogs

vEdgeでログを確認します。

etc/Viptela/vedgemigration.cfg