内容

はじめに

背景説明

Cisco SD-WANソフトウェアのサポートライフサイクル

現行リリースの概要

CCOでのSD-WANリリース

リリース20.12コントローラビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.12

リリース20.11コントローラビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.11

リリース20.10コントローラビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.10

リリース20.9コントローラおよびvEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100シリーズ、vEdge 2000デバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.9

リリース20.8コントローラおよびvEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100シリーズ、vEdge 2000デバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.8

リリース20.7コントローラおよびvEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100シリーズ、vEdge 2000デバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.7

リリース20.6コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.6

リリース20.5コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.5

リリース20.4コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.4

リリース20.3コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.3

リリース20.1コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.2

リリース19.2コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 16.12

リリース18.4コントローラとvEdgeデバイスビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 16.10

Cisco SD-WANハードウェア互換性マトリクス

解決済みおよびオープンな不具合のリスト

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、vEdgeおよびCisco IOS® XE SD-WANデバイスを含む、Cisco SD-WANコントローラおよびエッジルータに最適なSD-WANソフトウェアを見つける方法に関するガイダンスを提供します。このドキュメントの情報は、特に大規模な導入やアップグレードを行う場合に、お客様に対する一般的なガイドとして使用することを目的としており、網羅的なものではありません。これらの推奨事項に加えて、新しいソフトウェア機能またはハードウェアを利用するためにリリースを実行する必要がある場合、可能な限り拡張メンテナンスリリーストレインを選択することをお勧めします。

背景説明

次のソフトウェア/コンポーネントが対象になります。

- vManage

- コントローラ（vBond、プライベートクラウドおよびパブリッククラウドでホストされるvSmart）

- Viptela OS（vEdge100、vEdge1000、vEdge2000、vEdge5000、vEdge-Cloud、およびISR1100-4G/6G用）

- Cisco IOS XE SD-WAN

シスコでは、公開後に社内で広範なテストを実施し、ソフトウェアの品質を評価して一般提供を行ってから、推奨リリースを作成しています。これには、リリース、重大度、影響に対して提出または検出された新しい不具合のレビューと、全般的なフィールドフィードバックが含まれます。この評価は、新しいリリースごとに行われます。

Cisco SD-WANソフトウェアのサポートライフサイクル

各Cisco SD-WANソフトウェアリリースは、標準メンテナンスリリースまたは拡張メンテナンスリリースのいずれかに分類されます。これは、WANエッジおよびコントローラソフトウェアに適用されます。

標準メンテナンスリリース – 定期的なリビルドを含む、お客様への最初の出荷(FCS)から12ヵ月のサポート継続期間。例としては、Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.9、16.11、17.2、17.4、17.5、17.7、17.8があります。コントローラ/vEdgeの例としては、18.3、19.1、20.1、20.4、20.5、20.7、および20.8があります。

拡張メンテナンスリリース：定期的なリビルドを伴うFCSから36ヵ月のサポートライフタイムが継続されます。例としては、Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.10、16.12、17.3、17.6、および17.9があります。コントローラ/vEdgeの例としては、18.4、19.2、20.3、20.6、および20.9があります。

リリース18.4/16.10は、最初の拡張メンテナンスSD-WANリリースです。リリース19.2/16.12以降では、後続の3番目のリリースごとに拡張メンテナンスリリースが提供されます（たとえば、19.2/16.12、17.3/20.3、17.6/20.6）

標準メンテナンスリリースはサポートの有効期間が大幅に短く、拡張メンテナンスリリースはより多くのリビルドやバグ修正を含むサポートが長いため、お客様は可能な限り拡張メンテナンスリリースを使用し続けることをお勧めします。

現行リリースの概要

CCOでのSD-WANリリース

リリース

コントローラ/vEdge5k、ISR 1100、およびvEdgeクラウド

vEdge 100b、vEdge 100m、vEdge 1000、vEdge 2000ルータ

Cisco IOS XE SD-WAN

CCOでマークされている推奨リリース。

20.6.5.2, 20.9.4

vManage:20.6.5.5、20.9.4.1

20.6.5.2

20.9.4*

17.6.5, 17.9.4

CCOで入手可能なその他のリリース

20.12.1

20.11.1, 20.11.1.1

20.10.1, 20.10.1.1

20.9.1,20.9.2,20.9.3, 20.9.3.1

20.8.1

20.7.2, 20.7.1.1, 20.7.1

20.6.5.4、20.6.5.2、20.6.5.1、20.6.5、20.6.4、20.6.4.1 20.6.3.1、20.6.3、20.6.3.2、20.6.2.2、20.6.2、20.6.1、20.6.1、20.6.1.2

20.5.1.2, 20.5.1.1, 20.5.1

20.4.2.2、20.4.2.1、20.4.2、20.4.1.2

20.3.8,20.3.7,20.3.6,20.3.5、20.3.4.2、20.3.4.1、20.3.4、20.3.3.1、20.3.3、20.3.2.1、20.3.2

20.1.2, 20.1.12

19.2.4, 19.2.31, 19.2.3

18.4.5, 18.4.6

20.9.3,20.9.3.1*

20.6.5.3、20.6.5.4、20.6.5.5、20.6.4.1、20.6.3.3、20.6.3.2、20.6.1.2 20.4.2.3

20.3.8,20.3.7.2,20.3.7.2

* vEdge-2000のみ

17.12.2

17.11.1a

17.10.1a

17.9.3a（2015年10月）

17.8.1a

17.7.1a

17.6.3a、17.6.1、17.6.2、17.6.3、17.6.4

17.5.1a

17.4.1a、17.4.1b

17.3.8、17.3.7、17.3.6、17.3.5、17.3.4a、17.3.3、17.3.2、17.3.1a

17.2.2、17.2.1v、17.2.1r

16.12.5, 16.12.4

16.10.6, 16.10.5

保留リリース。

お客様はダウンロードできません。

20.4.1,20.4.1.1

20.3.1

20.1.1, 20.1.1.1

19.3.0

19.2.2、19.2.1、19.2.099、19.2.097、19.2.0

19.1.0

18.4.4、18.4.303、18.4.302、18.4.3、18.4.1、18.4.0

18.3.7、18.3.6、18.3.5、18.3.4、18.3.3.1、18.3.1、18.3.0

17.2.10、17.2.9、17.2.8、17.2.7、17.2.6、17.2.5、17.2.4

20.6.5.1、20.6.5、20.6.4、20.6.3.1、20.6.3、20.6.2.2、20.6.2、20.6.1

20.4.2.2、20.4.2.1、20.4.2、20.4.1.2、20.4.1,20.4.1.1

20.3.5、20.3.4.2、20.3.4.1、20.3.4、20.3.3.1、20.3.3、20.3.2.1、20.3.2、20.3.1

20.1.2、20.1.1、20.1.1.1、20.1.12

19.3.0

19.2.31、19.2.3、19.2.2、19.2.1、19.2.099、19.2.097、19.2.0

19.1.0

18.4.6、18.4.5、18.4.4、18.4.303、18.4.302、18.4.3、18.4.1、18.4.0

18.3.7、18.3.6、18.3.5、18.3.4、18.3.3.1、18.3.1、18.3.0

17.2.10、17.2.9、17.2.8、17.2.7、17.2.6、17.2.5、17.2.4

適用外

適用外

適用外

16.12.3、16.12.2r、16.12.1e、16.12.1d、16.12.1b

16.11.1a

16.10.4、16.10.3、16.10.3a、16.10.3b、16.10.2、16.10.1

16.9.4、16.9.3、16.9.2、16.9.1

適用外

リリース20.12コントローラビルド

release number

リリースのサポート内容

20.12.1

20.12トレインの最初のリリース

Cisco IOS XE SD-WAN 17.12

release number

リリースのサポート内容

17.12.1a

17.12トレインの最初のリリース

リリース20.11コントローラビルド

release number

リリースのサポート内容

20.11.1

20.11トレインの最初のリリース

20.11.1.1

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.11.1.2

CSCwf76218およびCSCwf82344の修正を含むvManageのみの暫定リビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.11

release number

リリースのサポート内容

17.11.1a

17.11トレインの最初のリリース

リリース20.10コントローラビルド

release number

リリースのサポート内容

20.10.1

20.10トレインの最初のリリース

20.10.1.1

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.10.1.2

CSCwf76218およびCSCwf82344の修正を含むvManageのみの暫定リビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.10

release number

リリースのサポート内容

17.10.1a

17.10トレインの最初のリリース

リリース20.9コントローラおよびvEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100シリーズ、vEdge 2000デバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.9.1

20.9トレインの最初のリリース

20.9.2

最初のリビルド

20.9.3

2番目のリビルド

20.9.3.1

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.9.3.2

CSCwf76218およびCSCwf82344の修正を含むvManageのみの暫定リビルド

20.9.4

3番目のリビルド

20.9.4.1

の修正を含むvManageの暫定リビルド

CSCwh22202

Cisco IOS XE SD-WAN 17.9

release number

リリースのサポート内容

17.9.1a

17.9トレインの最初のリリース

17.9.2a（2015年9月）

最初のリビルド

17.9.3a（2015年10月）

2番目のリビルド

17.9.4

3番目のリビルド

リリース20.8コントローラおよびvEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100シリーズ、vEdge 2000デバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.8.1

20.8トレインの最初のリリース

Cisco IOS XE SD-WAN 17.8

release number

リリースのサポート内容

17.8.1a

17.8トレインの最初のリリース

リリース20.7コントローラおよびvEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100シリーズ、vEdge 2000デバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.7.1

20.7トレインの最初のリリース

20.7.1.1

20.7.1の最初の暫定リビルド

20.7.2

20.7トレインの第2リリース

Cisco IOS XE SD-WAN 17.7

release number

リリースのサポート内容

17.7.1a

17.7トレインの最初のリリース

リリース20.6コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.6.1

20.6トレインの最初のリリース

20.6.1.2

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.6.2

20.6トレインの第2リリース

20.6.2.1

20.6.2の最初の暫定リビルド（Log4Shellの脆弱性の修正を含む）

20.6.2.2

20.6.2の2番目の暫定リビルド

20.6.3

20.6トレイン用の第3リリース

20.6.3.2

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.6.3.4

CSCwf76218およびCSCwf82344の修正を含むvManageのみの暫定リビルド

20.6.4

20.6トレインの第4リリース

20.6.4.1

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.6.5(20.6.5.1 vmanage)

20.6トレインの第5リリース

20.6.5.2

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.6.5.4

CSCwf34096の修正を含む暫定リビルド

20.6.5.5

CSCwf76218およびCSCwf82344の修正を含むvManageのみの暫定リビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.6

release number

リリースのサポート内容

17.6.1a

17.6トレインの最初のリリース

17.6.2

17.6トレインの第2リリース

17.6.3a（2015年10月）

17.6トレイン用の第3リリース

17.6.4a（2015年9月）

17.6トレインの第4リリース

17.6.5a（2015年10月）

17.6トレインの5番目のリリース

シスコでは、長期間の導入にはリリース20.6.3/17.6.3aを推奨します。vManageコントローラには20.6.3ソフトウェアバージョンも推奨されます。また、ソフトウェアの品質、安定性、および長期利用性に基づいて、Software Download Page（CCO；ソフトウェアダウンロードページ）で「Cisco Suggested Release（シスコ推奨リリース）」とマークされています。

リリース20.5コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.5.1

20.5トレインの最初のリリース

20.5.1.1

20.5.1の最初の暫定リビルド（Log4Shellの脆弱性の修正を含む）

20.5.1.2

20.5.1の2番目の暫定リビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.5

release number

リリースのサポート内容

17.5.1a

17.5トレインの最初のリリース

リリース20.4コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.4.1

20.4トレインの最初のリリース

20.4.1.1

20.4.1の最初の暫定リビルド

20.4.1.2

20.4.1の2番目の暫定リビルド

20.4.2

20.4トレインの第2リリース

20.4.2.1

20.4.2の最初の暫定リビルド（Log4Shellの脆弱性の修正を含む）

20.4.2.2

20.4.2の2番目の暫定リビルド

20.4.2.3

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 17.4

release number

リリースのサポート内容

17.4.1a

17.4トレインの最初のリリース

17.4.1億

17.4トレインの第2リリース

リリース20.3コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.3.1

20.3トレインの最初のリリース

20.3.2

20.3トレインの第2リリース

20.3.2.1

20.3トレイン用の暫定リリースビルド

20.3.3

20.3トレイン用の第3リリース

20.3.3.1

20.3.3の最初の暫定リビルド

20.3.4

20.3トレイン用Fouthリリース

20.3.4.1

20.3.4の最初の暫定リビルド（Log4Shellの脆弱性の修正を含む）

20.3.4.2

20.3.4の2番目の暫定リビルド

20.3.5

20.3トレインのフィスリリース

20.3.6

20.3トレインの第6リリース

20.3.7

20.3トレインの7番目のリリース

20.3.7.1

CSCwf28118の修正を含む暫定リビルド

20.3.8

20.3トレイン用の8番目のリリース

Cisco IOS XE SD-WAN 17.3

release number

リリースのサポート内容

17.3.1a

17.3トレインの最初のリリース

17.3.2

17.3トレインの第2リリース

17.3.3

17.3トレイン用の第3リリース

17.3.4a（2015年9月）

17.3トレイン用Fouthリリース

17.3.5

17.3トレインの第4リリース

17.3.6

17.3トレインの第6リリース

17.3.7

17.3トレインの7番目のリリース

17.3.8

17.3トレイン用の8番目のリリース

リリース20.3.2/17.3.2は、Cat 83xx/85xxプラットフォームをサポートする最初のリリースです。

リリース20.1コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

20.1.1

20.1トレインの最初のリリース

20.1.1.1

vManageのみの再構築

20.1.12

20.1.2より前の暫定リビルド（実際には20.1.1.2と読み取る必要があります）

20.1.2

20.1トレインの第2リリース

Cisco IOS XE SD-WAN 17.2

release number

リリースのサポート内容

17.2.1r

17.2トレインの最初のリリース

17.2.1v（2015年12月）

暫定リビルド

17.2.2

17.2トレインの第2リリース

リリース19.2コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

19.2.099

19.2トレインの最初のリリース

19.2.1

19.2トレイン向け強化リリース

19.2.2

Hardenedリリースでの2ndリビルド

19.2.3

Hardenedリリースでの3rdリビルド

19.2.31

重大なバグ修正を含む暫定リリース

19.2.4

Hardenedリリースでの4thリビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 16.12

release number

リリースのサポート内容

16.12.1d（2015年9月）

16.12.xトレインの最初のリリース

16.12.2r

16.12.xトレイン用の強化されたリリース

16.12.3

Hardenedリリースでの2ndリビルド

16.12.4

Hardenedリリースでの3rdリビルド。

16.12.5

Hardenedリリースでの4thリビルド

リリース18.4コントローラとvEdgeデバイスビルド

release number

リリースのサポート内容

18.4.1

18.4.xトレインの最初のリリース

18.4.2

2ndリビルド

18.4.3

3番目のリビルド

18.4.4

4番目のリビルド

18.4.5

5thリビルドおよび強化リリース

18.4.6

6番目のリビルド

Cisco IOS XE SD-WAN 16.10

release number

リリースのサポート内容

16.10.1

16.10トレインの最初のリリース

16.10.2

2ndリビルド

16.10.3

3番目のリビルド

16.10.4

4番目のリビルド

16.10.5

5番目のリビルド

16.10.6

6番目のリビルド

Cisco SD-WANハードウェア互換性マトリクス

リリースノートには、Cisco SD-WANハードウェア互換性マトリックスに関する最新情報が記載されています。「関連情報」セクションの「リリースノート」リンクを参照してください。

解決済みおよびオープンな不具合のリスト

解決済みおよびオープンな不具合のリストは、リリースノートに統合されています。「関連情報」セクションの「リリースノート」リンクを参照してください。

関連情報

- リリース ノート

- Cisco SD-WAN – リリースと互換性

- Cisco SD-WAN

- Cisco SD-WANコンフィギュレーションガイド

- Cisco SD-WAN – リリースと互換性

- サポート終了および販売終了の通知

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems