内容

概要

背景説明

問題

通常の状態

障害状態

解決方法

概要

このドキュメントでは、優先リンクがダウンしてもバックアップパスが使用可能な特定の状況でトラフィックブラックホールを引き起こす、set tloc-listアクションの不適切なポリシーアプリケーションについて説明します。

注：このドキュメントに記載されているすべてのコマンド出力は、vEdgeルータのものです。ただし、IOS®-XE SDWANソフトウェアを実行するルータのトラブルシューティングアプローチは同じです。IOS®-XE SDWANソフトウェアで同じ出力を取得するには、sdwanキーワードを使用します。たとえば、show omp routesの代わりにshow sdwan omp routesを使用します。

背景説明

デモンストレーションの目的で、また後で説明する問題をよりよく理解するために、次のトポロジ図を検討してください。

その他に、次の表にシステム設定をまとめます。

ホスト名

site-id

system-ip

vedge1

13

10.155.0.118

vedge3

13

10.155.0.120

vedge4

4

10.155.0.50

vsmart1

1

10.155.0.3

vEdge1とvEdge3の両方に、サービス側VPNのネクストホップを指すスタティックルートが設定されています。

vpn 40

ip route 10.223.115.101/32 192.168.40.10

!

これらの目標を達成するには、次のようにします。

1. vEdge1メトロイーサネットリンクを、「サイト13」に入る入力トラフィックの優先リンクにします。

2.M「サイト13」に入る入力トラフィックの2番目の優先リンクとして、vEdge3メトロイーサネットリンクを使用します。

3. vEdge1パブリックインターネットリンクを、「サイト13」に入る入力トラフィックの3番目の優先リンクにします。

4. vEdge3 public-internetリンクを、「サイト13」に入る入力トラフィックに対するleast優先リンクにします。

次のvSmart制御ポリシーが設定されます。

policy

lists

tloc-list SITE13_TLOC_PREF

tloc 10.155.0.118 color metro-ethernet encap ipsec preference 200

tloc 10.155.0.118 color public-internet encap ipsec preference 100

tloc 10.155.0.120 color metro-ethernet encap ipsec preference 150

tloc 10.155.0.120 color public-internet encap ipsec preference 50

!

prefix-list SITE13_PREFIX

ip-prefix 10.223.115.101/32

!

site-list site13

site-id 13

!

control-policy TE_POLICY_2_SITE4

sequence 10

match route

prefix-list SITE13_PREFIX

!

action accept

set

tloc-list SITE13_TLOC_PREF

!

!

!

default-action accept

!

!

apply-policy

site-list site4

control-policy TE_POLICY_2_SITE4 out

!

!

問題

通常の状態

vSmartは、次の4つのTLOCをネクストホップとして使用してこれらのルートを取得します。

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 | b PATH

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   10.155.0.118     35     1002     C,R       installed  10.155.0.118     metro-ethernet   ipsec  -

10.155.0.118     37     1002     C,R       installed  10.155.0.118     public-internet  ipsec  -

10.155.0.120     35     1002     C,R       installed  10.155.0.120     metro-ethernet   ipsec  -

10.155.0.120     37     1002     C,R       installed  10.155.0.120     public-internet  ipsec  -

アドバタイズされたルートのプリファレンスを設定します。

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED | b "peer    10.155.0.50" | i Attributes\|originator\|\ tloc\|preference

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       50

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

preference       150

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.118, public-internet, ipsec

preference       100

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.118, metro-ethernet, ipsec

preference       200

vEdge4は適切なTLOCを選択し、このルートをルーティングテーブルにインストールします。

vedge4# show ip routes 10.223.115.101/32 | b PROTOCOL

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   omp              -         -           -                -        10.155.0.118     metro-ethernet   ipsec  F,S

トラフィック転送は意図したとおりに動作します。

vedge4# traceroute vpn 40 10.223.115.101

Traceroute  10.223.115.101 in VPN 40

traceroute to 10.223.115.101 (10.223.115.101), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.40.4 (192.168.40.4)  0.835 ms  0.984 ms  1.097 ms

2  192.168.40.10 (192.168.40.10)  2.955 ms  3.056 ms  3.218 ms

障害状態

最終的には、vEdge1で障害が発生し、サービス側のLAN側インターフェイスがダウンします（または、テストを実行するために管理者によってシャットダウンされます。たとえば、結果は同じになります）。

vedge1# show interface vpn 40

IF      IF      IF                                                               TCP

AF                     ADMIN   OPER    TRACKER  ENCAP  PORT                              SPEED          MSS             RX       TX

VPN  INTERFACE  TYPE  IP ADDRESS       STATUS  STATUS  STATUS   TYPE   TYPE     MTU   HWADDR             MBPS   DUPLEX  ADJUST  UPTIME  PACKETS  PACKETS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40   ge0/4      ipv4  192.168.40.4/24  Up    Down    NA       null   service  1500  00:50:56:be:91:36  -      -       1420    -       129768   0

vEdge1には10.223.115.101/32ルートの有効なネクストホップがないため、このルートはルーティングテーブルと転送テーブルから削除され、vSmartにアドバタイズされなくなります。

vedge1# show ip routes 10.223.115.101/32 | b PROTO

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   static           -         -           192.168.40.21    -        -                -                -      I

vedge1# show ip fib vpn 40 | i 10.223.115.101/32

vedge1#

vedge1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED

vedge1#

同時に、vEdge3は引き続きこのルートをアドバタイズします（これは予想どおりです）。

vedge3# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED

ADVERTISED TO:

peer    10.155.0.3

Attributes:

originator       10.155.0.120

label            1002

path-id          35

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          13

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     static

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

Attributes:

originator       10.155.0.120

label            1002

path-id          37

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          13

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     static

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

vSmartは、予想どおりvEdge3から2つのルートを取得します。

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 | b PATH

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   10.155.0.120     35     1002     C,R       installed  10.155.0.120     metro-ethernet   ipsec  -

10.155.0.120     37     1002     C,R       installed  10.155.0.120     public-internet  ipsec  -

しかし同時に、vSmartは次のことをアドバタイズし続けます。

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED | b "peer    10.155.0.50" | i Attributes\|originator\|\ tloc\|preference

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       50

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

preference       150

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.118, public-internet, ipsec

preference       100

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.118, metro-ethernet, ipsec

preference       200

ご覧のように、唯一の発信元が変更されています。tloc-listアクションは（おおまかに言えば）「set next-hop」と同様に動作し、誤ったTLOCを強制的に設定するため、到達可能性が失われるので、これは予期された動作です。

vedge4# ping vpn 40 10.223.115.101 count 5

Ping in VPN 40

PING 10.223.115.101 (10.223.115.101) 56(84) bytes of data.

^C

--- 10.223.115.101 ping statistics ---

5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3999ms

vedge4# traceroute vpn 40 10.223.115.101

Traceroute  10.223.115.101 in VPN 40

traceroute to 10.223.115.101 (10.223.115.101), 30 hops max, 60 byte packets

1  * * *

2  * * *

3  * * *

4  * * *

5  * * *

解決方法

解決策として、誤ったTLOCネクストホップ情報の設定を避けるために、次の方法が提案されています。

policy

lists

tloc-list vedge1-tlocs

tloc 10.155.0.118 color metro-ethernet encap ipsec

tloc 10.155.0.118 color public-internet encap ipsec

!

tloc-list vedge1-tlocs-preference

tloc 10.155.0.118 color metro-ethernet encap ipsec preference 200

tloc 10.155.0.118 color public-internet encap ipsec preference 100

!

tloc-list vedge3-tlocs

tloc 10.155.0.120 color metro-ethernet encap ipsec

tloc 10.155.0.120 color public-internet encap ipsec

!

tloc-list vedge3-tlocs-preference

tloc 10.155.0.120 color metro-ethernet encap ipsec preference 150

tloc 10.155.0.120 color public-internet encap ipsec preference 50

!

!

!

policy

control-policy TE_POLICY_2_SITE4

sequence 10

match route

prefix-list SITE13_PREFIX

tloc-list   vedge1-tlocs

!

action accept

set

tloc-list vedge1-tlocs-preference

!

!

!

sequence 20

match route

prefix-list SITE13_PREFIX

tloc-list   vedge3-tlocs

!

action accept

set

tloc-list vedge3-tlocs-preference

!

!

!

default-action accept

!

!

このようなポリシーにより、状況が改善され、誤ったTLOCネクストホップを持つルートのアドバタイズメントが防止されます。

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED | b "peer    10.155.0.50" | i Attributes\|originator\|\ tloc\|preference

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       50

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

preference       150

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       not set

その結果、障害シナリオ全体を通じて到達可能性が維持されます。

vedge4# traceroute vpn 40 10.223.115.101

Traceroute  10.223.115.101 in VPN 40

traceroute to 10.223.115.101 (10.223.115.101), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.40.6 (192.168.40.6)  0.458 ms  0.507 ms  0.617 ms

2  192.168.40.10 (192.168.40.10)  1.928 ms  1.976 ms  2.069 ms

vedge4# ping vpn 40 10.223.115.101

Ping in VPN 40

PING 10.223.115.101 (10.223.115.101) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.702 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.645 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.691 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.715 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=5 ttl=254 time=0.603 ms

^C

--- 10.223.115.101 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.603/0.671/0.715/0.044 ms