内容

概要

トポロジ

コンフィギュレーション

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、集中制御ポリシーでset tloc-actionコマンドを使用した場合にOverlay Management Protocol(OMP)ルートで発生する問題について説明し、その原因とその解決方法について説明します。

トポロジ

この問題をより深く理解するには、設定を示す次の単純なトポロジ図を参照してください。

コンフィギュレーション

この記事では、vEdgeとコントローラソフトウェアバージョン18.3.5を使用しました。

すべてのサイトがビズー・インターネットとプライベートカラーに接続しています。この表は構成をまとめたものです。

ホスト名

site-id

system-ip

biz-internet link上のip-address

private1リンクのip-address

vEdge1

40

192.168.30.104

192.168.109.181

192.168.110.181

vEdge2

50

192.168.30.105

192.168.109.182

192.168.110.182

vEdge3

60

192.168.30.106

192.168.109.183

192.168.110.183

vsmart

1

192.168.30.103

vEdgeには特別な設定はありません。2つのデフォルトルートを使用した設定は非常に簡単で、ここでは簡略化のために省略しています。

vSmartでは、次の設定が適用されました。

lists

vpn-list VPN_40

vpn 40

!

site-list sites_40_60

site-id 40

site-id 60

!

prefix-list SITE_40

ip-prefix 192.168.40.0/24

!

prefix-list SITE_60

ip-prefix 192.168.60.0/24

!

!

control-policy REDIRECT_VIA_VEDGE2

sequence 10

match route

prefix-list SITE_40

!

action accept

set

tloc-action primary

tloc 192.168.30.105 color biz-internet encap ipsec

!

!

!

sequence 20

match route

prefix-list SITE_60

!

action accept

set

tloc-action primary

tloc 192.168.30.105 color biz-internet encap ipsec

!

!

!

default-action accept

!

apply-policy

site-list sites_40_60

control-policy REDIRECT_VIA_VEDGE2 out

!

!

このポリシーの主な目的は、中間宛先サイト50を経由してサイト40からサイト60にトラフィックをリダイレクトし、好ましくはビズー・インターネットを使用すること。

問題

show omp routesの出力からは、biz-internet経由のルートをvEdge1、vEdge3にインストールできず、ステータスが[無効(Invalid)]および[未解決(Inv,U)]に設定されていることがわかります。

vedge1# show omp routes | b PATH

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     0.0.0.0          68     1002     C,Red,R   installed  192.168.30.104   biz-internet     ipsec  -

0.0.0.0          81     1002     C,Red,R   installed  192.168.30.104   private1         ipsec  -

40     192.168.50.0/24     192.168.30.103   4      1002     C,I,R     installed  192.168.30.105   biz-internet     ipsec  -

192.168.30.103   10     1002     C,I,R     installed  192.168.30.105   private1         ipsec  -

40     192.168.60.0/24     192.168.30.103   8      1002     Inv,U     installed  192.168.30.105   biz-internet     ipsec  -

192.168.30.103   9      1002     C,I,R     installed  192.168.30.106   biz-internet     ipsec  -

vedge3# show omp routes | b PATH

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     192.168.30.103   19     1002     Inv,U     installed  192.168.30.105   biz-internet     ipsec  -

192.168.30.103   20     1002     C,I,R     installed  192.168.30.104   biz-internet     ipsec  -

40     192.168.50.0/24     192.168.30.103   16     1002     C,I,R     installed  192.168.30.105   biz-internet     ipsec  -

192.168.30.103   21     1002     C,I,R     installed  192.168.30.105   private1         ipsec  -

40     192.168.60.0/24     0.0.0.0          68     1002     C,Red,R   installed  192.168.30.106   biz-internet     ipsec  -

0.0.0.0          81     1002     C,Red,R   installed  192.168.30.106   private1         ipsec  -

同時に、vEdge1とvEdge3の間で動作するビズズ・インターネット上のデータプレーントンネルも表示されます。

vedge1# show bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID  STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                       IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.30.105   50       up          biz-internet     biz-internet     192.168.109.181                 192.168.109.182                 12366       ipsec  7           1000           0:02:52:22      0

192.168.30.105   50       up          private1         private1         192.168.110.181                 192.168.110.182                 12366       ipsec  7           1000           0:00:00:12      1

192.168.30.106   60       up          biz-internet     biz-internet     192.168.109.181                 192.168.109.183                 12366       ipsec  7           1000           0:02:52:22      0

192.168.30.106   60       up          private1         private1         192.168.110.181                 192.168.110.183                 12366       ipsec  7           1000           0:00:56:28      0

vedge3# show bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID  STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                       IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.30.104   40       up          biz-internet     biz-internet     192.168.109.183                 192.168.109.181                 12366       ipsec  7           1000           0:02:54:25      0

192.168.30.104   40       up          private1         private1         192.168.110.183                 192.168.110.181                 12366       ipsec  7           1000           0:00:58:30      0

192.168.30.105   50       up          biz-internet     biz-internet     192.168.109.183                 192.168.109.182                 12366       ipsec  7           1000           0:02:54:25      0

192.168.30.105   50       up          private1         private1         192.168.110.183                 192.168.110.182                 12366       ipsec  7           1000           0:00:57:26      0

show omp route detailed出力では、tlocが正しく設定され、unestimate-tlocが設定されていますが、ステータスがInv、Uで、損失理由が無効です。

vedge3# show omp routes 192.168.40.0/24 detail

---------------------------------------------------

omp route entries for vpn 40 route 192.168.40.0/24

---------------------------------------------------

RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.103

path-id         19

label           1002

status          Inv,U

loss-reason     invalid

lost-to-peer    192.168.30.103

lost-to-path-id 20

Attributes:

originator       192.168.30.104

type             installed

tloc             192.168.30.105, biz-internet, ipsec

ultimate-tloc    192.168.30.104, biz-internet, ipsec -- primary

domain-id        not set

overlay-id        1

site-id          40

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.103

path-id         20

label           1002

status          C,I,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

Attributes:

originator       192.168.30.104

type             installed

tloc             192.168.30.104, biz-internet, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

overlay-id        1

site-id          40

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

注：ultimate-tlocは、中間ホップが最終宛先に到達するためにデータプレーントンネル(IPsecまたはGeneric Routing Encapsulation(GRE))を構築するTLOCです。

注：tloc-actionは、サイトから中間ホップ、および中間ホップから最終宛先までのトランスポートの色が同じ場合にのみ、エンドツーエンドでサポートされます。サイトから中間ホップに到達するために使用したトランスポートが、最終的な宛先に到達するために中間ホップから使用したトランスポートと異なる色である場合、tloc-actionに問題が発生します。

主な目標が達成されず、トラフィックは192.168.40.0/24サブネットからホスト上で確認できる直接パスに従います。

traceroute -n 192.168.60.20

traceroute to 192.168.60.20 (192.168.60.20), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.40.104  0.288 ms  0.314 ms  0.266 ms

2  192.168.60.106  0.911 ms  1.045 ms  1.140 ms

3  192.168.60.20  1.213 ms !X  1.289 ms !X  1.224 ms !X

解決方法

根本的な原因として、最初はソフトウェア不具合CSCvm64622 ヒットしたが、追加調査の後、製品ドキュメントがtloc-action要件について明確でなかったために誤設定であることが判明しました。そのため、TLOCのアクションに関するドキュメントセクションは、次のように更新されます。

注：アクションがset tloc-actionを受け入れる場合は、中間先にサービスTEを設定します。

したがって、現在のシナリオでは、vEdge2で集中型の制御ポリシーを機能させるために、トラフィックエンジニアリング(TE)を基本的に任意のパスでステアリングして使用するため、TE設定が必要です。

vedge2(config)# vpn 40

vedge2(config-vpn-40)# service ?

Possible completions:

FW  IDP  IDS  TE  netsvc1  netsvc2  netsvc3  netsvc4

vedge2(config-vpn-40)# service TE

vedge2(config-vpn-40)# commit

Commit complete.

vEdge2がTEサービスのアドバタイズを開始するため、コントロールポリシーの問題が解決されます。

vsmart1# show omp services | b PATH

PATH

VPN    SERVICE  ORIGINATOR      FROM PEER        ID     LABEL    STATUS

---------------------------------------------------------------------------

40     VPN      192.168.30.104  192.168.30.104   68     1002     C,I,R

192.168.30.104   81     1002     C,I,R

40     VPN      192.168.30.105  192.168.30.105   68     1002     C,I,R

192.168.30.105   81     1002     C,I,R

40     VPN      192.168.30.106  192.168.30.106   68     1002     C,I,R

192.168.30.106   81     1002     C,I,R

40     TE       192.168.30.105  192.168.30.105   68     1007     C,I,R

192.168.30.105   81     1007     C,I,R

vEdge1とvEdge3はルートを正常にインストールします。ステータスがC、I、Rに設定されています。

vedge3# show omp routes 192.168.40.0/24 detail

---------------------------------------------------

omp route entries for vpn 40 route 192.168.40.0/24

---------------------------------------------------

RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.103

path-id         19

label           1002

status          C,I,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

Attributes:

originator       192.168.30.104

type             installed

tloc             192.168.30.105, biz-internet, ipsec

ultimate-tloc    192.168.30.104, biz-internet, ipsec -- primary

domain-id        not set

overlay-id        1

site-id          40

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.103

path-id         20

label           1002

status          R

loss-reason     tloc-action

lost-to-peer    192.168.30.103

lost-to-path-id 19

Attributes:

originator       192.168.30.104

type             installed

tloc             192.168.30.104, biz-internet, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

overlay-id        1

site-id          40

preference       not set

tag              not set

origin-proto     connected

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

vedge3# show ip routes 192.168.40.0/24 | b PROTOCOL

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     192.168.40.0/24     omp              -         -           -                -        192.168.30.105   biz-internet     ipsec  F,S