内容

概要

フォワーディングASICでのパケットの寿命

パイプライン転送ASIC

IRPP（ポート用語、パーサー）

パントパス

2つのCPUノード間のパントパス

NPUからRP CPUへのパントパス

RP CPUからNPUまたはLC CPUへのインジェクト

LC CPUからNPUへのパスの注入

パント/インジェクトデバッグのCLI

リモートping

パケットパス：エコー要求

パケットパス：Echo Reply

ローカルPing

パケットパス：エコー要求

パケットパス：Echo Reply

便利なデバッグ:

トポロジ

リモートpingを確認するコマンド

エコー要求：ローカルRP:TX

エコー要求：リモートLC:RX

エコー応答：リモートノード(LC):TX

エコー応答：ローカルノード(LC):RX

ローカルPing

概要

このドキュメントでは、NCS55xx(Fretta)ボックス内のICMPエコー要求/エコー応答パケットによって取得されるパスについて説明します。

フォワーディングASICでのパケットの寿命

IRPP

パケットはインターフェイスで受信され、最初の128バイトが抽出されて処理されるIRPPに渡されます。その結果、内部システムヘッダーが付加されます。

ITM

パケットはDRAM/OCBに保存されます

ITPP

必要に応じて、システムヘッダー（マルチキャスト複製、ポートミラーリングなど）を書き換えます

パケットはセルに分割され、ファブリックにロードバランスされます

ERPP

セルが受信され、再構成されます。最初の128バイトが抽出され、すべてのリンク層フィルタ、出力ACL、出力レプリケーション（マルチキャスト）が適用されます

ETPP/ETM

パケット全体は、パケットの送出がスケジュールされるまでバッファに保存されます。システムヘッダーが削除されます。

パイプライン転送ASIC

IRPP（ポート用語、パーサー）

ポート終端：ネットワークインターフェイス/CPU/再循環から受信されたパケット

- 送信元ポートを決定し、パケットをマーキングします。

- パーサーで使用する初期プログラムを決定します。

- ネットワークヘッダーの開始位置を特定します。

パーサー：Ethertype、MACアドレスの抽出、パイプラインの次の段階のオフセットの決定。

IRPP（回線層、VLAN転送）

リンク層：L2および送信元アドレス認証でのフィルタリング。

VLAN変換：パケットの論理インターフェイスをマッピングします。

パントパス

- TCAMリソースが不足しているため、NPUで使用できるLPTS TCAMエントリは少数です。

- メジャーLPTSルックアップは、LCネゴシエーションのSW LPTS Pre-IFIBで実行されます

- PMF TCAMルックアップを介してNPUからRPに直接LPTSパントパケット：

- OSPF、OSPFv3マルチキャスト、ISISパケットは、アクティブおよびスタンバイRPに直接パントされます

- PMF TCAMルックアップによるNPUからローカルCPUへのLPTSパントパケット：

- TCP、UDPを使用するプロトコル。ICMP、ND

- L2プロトコルパケットは、BRCM CPUトラップを介してLCにパントされます。

- ARP、RARP、CDP、LACP、LLDP、Ether-link OAM、MACSec

- 例外パケットは、BRCM CPUトラップを介してLCにパントされます。

- TTL0、TTL1、MTU Exceed、オプションパケット

2つのCPUノード間のパントパス

NPUからRP CPUへのパントパス

RX ForusパケットはNPUで複製されます。1つはアクティブRPに送信され、もう1つはスタンバイRPに送信されます

RP CPUからNPUまたはLC CPUへのインジェクト

プレフィックス隣接関係が完了するか、プレルートパケットである場合、L3パケットはNPUに直接注入されます

次の場合、L3パケットがLC CPUに注入されます。

- プレフィックス隣接関係はGLEANです。

- MPLSプレルートパケット

- パケットサイズがMTUを超えています。

LC CPUからNPUへのパスの注入

次のパケットがLC CPUからNPUに注入されます。

- ARP、ND、ICMPエコー応答、断片化パケット

- CDP、LACP、LLDP、Ether-link OAMパケット

パント/インジェクトデバッグのCLI

Show SPP node counters location <>

show netio chain

location <>

show netio drop location <>

show ipv4/ipv6 traffic location <>

show fwd statistics location <>

show lpts pifib entry brief statistics location <>

show controllers fia diagshell

"diag counters g cdsp" location <>

show interface <> location <>

リモートping

パケットパス：エコー要求

Local Node[ICMP(RP) -> IP I/O(RP) -> NetIO/Forwarder(RP) -> SPP(RP) -> NPU] -> wire -> Remote[NPU -> LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> LPTS(SW)(LC) -> IP I/O (LC) -> ICMP (LC)]

パケットパス：Echo Reply

Remote Node[IPv4/ICMP (LC) -> FWD/NetIO (LC) -> SPP (LC) -> NPU] -> wire -> Local Node[LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> NetIO(RP) -> IP I/O (RP) -> ICMP (RP)]

ローカルPing

パケットパス：エコー要求

RP(ICMP/IPv4 IO -> netio -> SPP -> CE) -> LC(SPP -> netio -> ICMP/ipv4 IO)

パケットパス：Echo Reply

LC(IPv4 IO/ICMP -> Netio -> SPP -> CE) -> RP(SPP -> net -> ipv4 io/ICMP)

便利なデバッグ:

debug icmp ipv4 location 0/0/CPU0

debug ipv4 packet location 0/0/CPU0

debug ipv4 ping events location 0/0/CPU0

トポロジ

Fretta_1(GigabitEthernet0/0/0/16 ) <---->(GigabitEthernet0/0/0/16 ) Fretta_2

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#  ping 1.1.16.2 count 10000

リモートpingを確認するコマンド

エコー要求：ローカルRP:TX

Path: ICMP(RP) -> IP I/O(RP) -> NetIO/Forwarder(RP) -> SPP(RP) -> NPU

1. IP I/O:エコー要求が生成されているかどうかを確認します。

show ipv4 traffic brief

ICMP statistics:

Sent: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

10000 echo request, 0 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 parameter error, 0 redirects

10000 total

2.  Netio

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show netio clients location 0/rP0/CPU0

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10019

Input                         0/11804

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10002

Mutex Bypass Counters        Total

----------------------------------------

Egress handled               0

Egress chainwalked           10006

Egress dropped               0

Ingress handled              10000

Ingress chainwalked          0

Ingress dropped              0

ClientID         Drop/Total        Drop/Total      Cur/High/Max    Cur/High/Max

--------------------------------------------------------------------------------

ipv6_icmp           0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmp                0/10000           0/0             0/1/1000        0/0/1000

If ping is failing then check if it is getting dropped in Netio:

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show netio drops location 0/rP0/CPU0

Thu Apr 20 20:28:09.577 UTC

Drops for interfaces on node 0/RP0/CPU0

No drops

3.SPP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters

Thu Apr 20 20:29:05.785 UTC

0/0/CPU0:

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              24

Fwded to CoPP sampler:               1

PUNT ARP:               1

PUNT IFIB:           10006

IFIB RAWIP4_FM:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:               2

NetIO->CPU injected into spp:           10000

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->CPU PKT LPTS:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10031

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10007

-------------------------------

0/RP0/CPU0:

socket/rx

ether raw pkts:           10002

mgmt interface pkts:            3204

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10000

mgmt interface pkts:               5

-------------------------------

fretta/classify

forwarded to spp clients:           13204

forwarded CPU packet to NetIO:           10000

forwarded Mgmt packet to NetIO:            3204

dropped in classify node:               2

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10005

NetIO->NPU injected into spp:           10000

MGMT_IF injected into spp:               5

NetIO->NPU PROTO IPV4_PREROUTE:           10000

-------------------------------

client/punt

punted to client:           13204

-------------------------------

4.エコー要求がワイヤに送信されているかどうかを確認します。

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats | be Egress

Thu Apr 20 21:17:28.176 UTC

Egress:

Output total bytes          = 1140270

Output good bytes           = 1140270

Output total packets        = 10004

Output 802.1Q frames        = 0

Output pause frames         = 0

Output pkts 64 bytes        = 1

Output pkts 65-127 bytes    = 10003

Output pkts 128-255 bytes   = 0

Output pkts 256-511 bytes   = 0

Output pkts 512-1023 bytes  = 0

Output pkts 1024-1518 bytes = 0

Output pkts 1519-Max bytes  = 0

Output good pkts            = 10004

Output unicast pkts         = 10000

Output multicast pkts       = 3

Output broadcast pkts       = 1

Output drop underrun        = 0

Output drop abort           = 0

Output drop other           = 0

Output error other          = 0

エコー要求：リモートLC:RX

Path: NPU -> LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> LPTS(SW)(LC) -> IP I/O (LC) -> ICMP (LC)

1.パケットがワイヤから受信されているかどうかを確認します。

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats

Thu Apr 20 20:44:22.115 UTC

Statistics for interface GigabitEthernet0/0/0/16 (cached values):

Ingress:

Input total bytes           = 1140270

Input good bytes            = 1140270

Input total packets         = 10004

Input 802.1Q frames         = 0

Input pause frames          = 0

Input pkts 64 bytes         = 1

Input pkts 65-127 bytes     = 10003

2. LPTSカウンタをチェックします。

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show lpts pifib hardware entry brief location 0/0/CPU0 | i ICMP

Thu Apr 20 20:45:54.687 UTC

DestIP               SrcIP                vrf   L4   LPort/Type   RPort  npu  Flowtype           DestNode     PuntPrio Accept Drop

0.0.0.0              0.0.0.0              0     1    ECHO         0      0    ICMP-local         Local LC     MEDIUM   10000  0

3.SPP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show spp node-counters location 0/0/CPU0

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              22

Fwded to CoPP sampler:               2

PUNT ARP:               2

PUNT IFIB:           10006

IFIB IPv4_STACK:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:           10002

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->NPU PROTO IPV4:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10030

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10008

-------------------------------

4.寧波

show netio chains gigabitEthernet 0/0/0/16 location 0/0/cpu0

<12> (ipv4)   Stats IN: 10000 pkts, 1140000 bytes; OUT: 10000 pkts, 1140000 bytes

Protocol        SAFI       Pkts In    Bytes In    Pkts Out   Bytes Out

---------------  ----------    ----------  ----------  ----------  ----------

ipv4     Unicast         10000     1140000       10000     1000000

ipv4   Multicast             0           0           0           0

ipv4   Broadcast             0           0           0           0

ipv6     Unicast             0           0           0           0

ipv6   Multicast             0           0           0           0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show netio clients location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 20:52:26.802 UTC

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10002

Input                         0/10008

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10002

XIPC queues              Dropped/Queued    Cur/High/Max

------------------------------------------------------------

OutputL                       0/10000         0/1/6000

OutputH                       0/2             0/1/3000

Puntback                      0/0             0/0/6000

Input              Punt         XIPC InputQ      XIPC PuntQ

ClientID         Drop/Total        Drop/Total      Cur/High/Max    Cur/High/Max

--------------------------------------------------------------------------------

ipv6_icmp           0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmp                0/10000           0/0             0/1/1000        0/0/1000

clns              L 0/0               0/0           L 0/0/1000        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1000

ipv6_io             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv6_nd             0/0               0/0             0/0/1500        0/0/1000

l2snoop             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/0

ether_sock          0/0               0/0

tp_oam              0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmpv6_unreach_jump        0/0               0/0

arp                 0/2               0/0             0/1/1000        0/0/1000

mpls_io             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv4                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv6                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

Key:

L = queue for lower priority packets

H = queue for higher priority packets

5. FWD統計

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show fwd statistics all location 0/0/cpu0

Thu Apr 20 20:51:50.347 UTC

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 10008

punt_pkts: 10008

ingress_total_drops: 0

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 10002

tx_pkts: 10002

egress_total_drops: 0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#

6. IP IOS

show ipv4 traffic brief location 0/0/CPU0

Rcvd: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

10000 echo request, 0 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 redirect, 0 parameter error

0 source quench, 0 timestamp, 0 timestamp reply

0 router advertisement, 0 router solicitation

10000 total, 0 checksum errors, 0 unknown

エコー応答：リモートノード(LC):TX

Path: IPv4/ICMP (LC) -> FWD/NetIO (LC) -> SPP (LC) -> NPU

1. IP IO

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show ipv4 traffic brief location 0/0/CPU0

ICMP statistics:

Sent: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

0 echo request, 10000 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 parameter error, 0 redirects

10000 total

2.ネティオ

show netio chains gigabitEthernet 0/0/0/16 location 0/0/cpu0

<12> (ipv4)   Stats IN: 10000 pkts, 1140000 bytes; OUT: 10000 pkts, 1140000 bytes

Protocol        SAFI       Pkts In    Bytes In    Pkts Out   Bytes Out

---------------  ----------    ----------  ----------  ----------  ----------

ipv4     Unicast         10000     1140000       10000     1000000

ipv4   Multicast             0           0           0           0

ipv4   Broadcast             0           0           0           0

ipv6     Unicast             0           0           0           0

ipv6   Multicast             0           0           0           0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show netio clients location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 20:52:26.802 UTC

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10002

Input                         0/10008

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10002

XIPC queues              Dropped/Queued    Cur/High/Max

------------------------------------------------------------

OutputL                       0/10000         0/1/6000

OutputH                       0/2             0/1/3000

Puntback                      0/0             0/0/6000

3. FWD統計

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show fwd statistics all location 0/0/cpu0

Thu Apr 20 20:51:50.347 UTC

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 10008

punt_pkts: 10008

ingress_total_drops: 0

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 10002

tx_pkts: 10002

egress_total_drops: 0

4.SPP

show spp node-counters location 0/0/CPU0

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              22

Fwded to CoPP sampler:               2

PUNT ARP:               2

PUNT IFIB:           10006

IFIB IPv4_STACK:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:           10002

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->NPU PROTO IPV4:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10030

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10008

-------------------------------

5.パケットがワイヤに送信されているかどうかを確認します。

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats

Thu Apr 20 21:20:22.593 UTC

Statistics for interface GigabitEthernet0/0/0/16 (cached values):

Egress:

Output total bytes          = 1140270

Output good bytes           = 1140270

Output total packets        = 10004

Output 802.1Q frames        = 0

Output pause frames         = 0

Output pkts 64 bytes        = 1

Output pkts 65-127 bytes    = 10003

Output pkts 128-255 bytes   = 0

Output pkts 256-511 bytes   = 0

Output pkts 512-1023 bytes  = 0

Output pkts 1024-1518 bytes = 0

Output pkts 1519-Max bytes  = 0

Output good pkts            = 10004

Output unicast pkts         = 10000

Output multicast pkts       = 3

Output broadcast pkts       = 1

Output drop underrun        = 0

Output drop abort           = 0

Output drop other           = 0

Output error other          = 0

6.インターフェイス統計情報

RP/0/RP0/CPU0:fretta_2#show int gigabitEthernet 0/0/0/16

Thu Apr 20 21:21:37.942 UTC

GigabitEthernet0/0/0/16 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is 008a.964a.7040 (bia 008a.964a.7040)

Internet address is 1.1.16.2/24

MTU 1514 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 1000Mb/s, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

Carrier delay (up) is 10 msec

loopback not set,

Last link flapped 01:00:13

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:56:58, output 00:56:58

Last clearing of "show interface" counters never

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

10004 packets input, 1140270 bytes, 0 total input drops

3 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

10004 packets output, 1140270 bytes, 0 total output drops

Output 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

エコー応答：ローカルノード(LC):RX

LPTS(HW) -> SPP(LC) -> NetIO/Forwarder(LC) -> LPTS PreIFIB Lookup -> SPP(LC) -> CE(LC) -> SPP(RP) -> NetIO(RP) -> IP I/O (RP) -> ICMP (RP)

1.パケットがワイヤから着信しているかどうかを確認します。

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show controllers gigabitEthernet 0/0/0/16 stats

Thu Apr 20 21:17:28.176 UTC

Statistics for interface GigabitEthernet0/0/0/16 (cached values):

Ingress:

Input total bytes           = 1140270

Input good bytes            = 1140270

Input total packets         = 10004

Input 802.1Q frames         = 0

Input pause frames          = 0

Input pkts 64 bytes         = 1

Input pkts 65-127 bytes     = 10003

Input pkts 128-255 bytes    = 0

Input pkts 256-511 bytes    = 0

Input pkts 512-1023 bytes   = 0

Input pkts 1024-1518 bytes  = 0

Input pkts 1519-Max bytes   = 0

Input good pkts             = 10004

Input unicast pkts          = 10000

Input multicast pkts        = 3

Input broadcast pkts        = 1

Input drop overrun          = 0

Input drop abort            = 0

Input drop invalid VLAN     = 0

Input drop invalid DMAC     = 0

Input drop invalid encap    = 0

Input drop other            = 0

Input error giant           = 0

Input error runt            = 0

Input error jabbers         = 0

Input error fragments       = 0

Input error CRC             = 0

Input error collisions      = 0

Input error symbol          = 0

Input error other           = 0

Input MIB giant             = 0

Input MIB jabber            = 0

Input MIB CRC               = 0

2. LPTSカウンタ

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show lpts pifib hardware entry brief locatio 0/0/CPU0

0.0.0.0              0.0.0.0              0     1    ECHOREPLY    0      0    ICMP-app-default   Local LC     LOW      10000  0

3.ラインカードでのSPP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 21:01:31.974 UTC

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              24

Fwded to CoPP sampler:               1

PUNT ARP:               1

PUNT IFIB:           10006

IFIB RAWIP4_FM:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:               2

NetIO->CPU injected into spp:           10000

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->CPU PKT LPTS:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10031

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10007

-------------------------------

4. LCのネゴシエーション

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1# show netio chains gigabitEthernet 0/0/0/16 location 0/0/cpu0

<12> (ipv4)   Stats IN: 10000 pkts, 1140000 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

Protocol SAFI counts:

--------------------

Protocol        SAFI       Pkts In    Bytes In    Pkts Out   Bytes Out

---------------  ----------    ----------  ----------  ----------  ----------

ipv4     Unicast         10000     1140000           0           0

ipv4   Multicast             0           0           0           0

ipv4   Broadcast             0           0           0           0

ipv6     Unicast             0           0           0           0

ipv6   Multicast             0           0           0           0

5. LCのFWD統計情報

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show fwd statistics all location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 21:04:27.767 UTC

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 10007

punt_pkts: 10007

ingress_total_drops: 0

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 10002

tx_pkts: 10002

egress_total_drops: 0

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#

5. RP上のSPPに送信するLC上のSPP。

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters location 0/0/CPU0

Thu Apr 20 21:01:31.974 UTC

fretta/classify

forwarded to spp clients:           10006

forwarded NPU packet to NetIO:           10006

dropped in classify node:              24

Fwded to CoPP sampler:               1

PUNT ARP:               1

PUNT IFIB:           10006

IFIB RAWIP4_FM:           10000

IFIB RAWIP6_FM:               6

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10002

NetIO->NPU injected into spp:               2

NetIO->CPU injected into spp:           10000

NetIO->NPU PROTO ARP:               2

NetIO->CPU PKT LPTS:           10000

-------------------------------

socket/rx

ether raw pkts:           10031

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10002

-------------------------------

client/punt

punted to client:           10007

-------------------------------

6. RP上のSPP

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show spp node-counters location 0/rP0/CPU0

Thu Apr 20 21:06:33.045 UTC

socket/rx

ether raw pkts:           10002

mgmt interface pkts:           16651

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:           10000

mgmt interface pkts:              14

-------------------------------

fretta/classify

forwarded to spp clients:           26651

forwarded CPU packet to NetIO:           10000

forwarded Mgmt packet to NetIO:           16651

dropped in classify node:               2

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:           10014

NetIO->NPU injected into spp:           10000

MGMT_IF injected into spp:              14

NetIO->NPU PROTO IPV4_PREROUTE:           10000

-------------------------------

client/punt

punted to client:           26651

-------------------------------

7. RPのネゴシエーション

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show netio clients location 0/RP0/CPU0

Thu Apr 20 21:05:05.977 UTC

Counters                  Errors/Total

----------------------------------------

Output                        0/10031

Input                         0/25872

Puntback                      0/0

Jump                          0/0

Driver Output                 0/10014

Mutex Bypass Counters        Total

----------------------------------------

Egress handled               0

Egress chainwalked           10018

Egress dropped               0

Ingress handled              10000

Ingress chainwalked          0

Ingress dropped              0

XIPC queues              Dropped/Queued    Cur/High/Max

------------------------------------------------------------

OutputL                       0/10004         0/1/6000

OutputH                       0/14            0/1/3000

Puntback                      0/0             0/0/6000

PMutex_egressL                0/10004         0/1/6000

PMutex_egressH                0/14            0/1/1500

PMutex_ingressL               0/0             0/0/6000

PMutex_ingressH               0/0             0/0/1500

Input              Punt         XIPC InputQ      XIPC PuntQ

ClientID         Drop/Total        Drop/Total      Cur/High/Max    Cur/High/Max

--------------------------------------------------------------------------------

ipv6_icmp           0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

icmp                0/10000           0/0             0/1/1000        0/0/1000

clns              L 0/0               0/0           L 0/0/1000        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1000

eth_mgmt            0/0               0/0

ipv6_io             0/0               0/4             0/0/1000        0/1/1000

ipv6_nd             0/4               0/0             0/1/1500        0/0/1000

l2snoop             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/0

ether_sock          0/0               0/0

icmpv6_unreach_jump        0/0               0/0

raw               L 0/0               0/0           L 0/0/1600        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1600

tcp               L 0/0               0/0           L 0/0/1600        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1600

udp               L 0/307             0/0           L 0/1/1600        0/0/0

H 0/0                             H 0/0/1600

arp                 0/15565           0/0             0/4/1000        0/0/1000

mpls_io             0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

lspv_server         0/0               0/0

ipv4                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

ipv6                0/0               0/0             0/0/1000        0/0/1000

Key:

L = queue for lower priority packets

H = queue for higher priority packets

8. IP IO

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#show ipv4 traffic brief

Rcvd: 0 admin unreachable, 0 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

0 echo request, 10000 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 redirect, 0 parameter error

0 source quench, 0 timestamp, 0 timestamp reply

0 router advertisement, 0 router solicitation

10000 total, 0 checksum errors, 0 unknown

9.インターフェイス統計情報：

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1# show int gigabitEthernet 0/0/0/16

Thu Apr 20 21:22:12.822 UTC

GigabitEthernet0/0/0/16 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is GigabitEthernet, address is 008a.964b.7040 (bia 008a.964b.7040)

Internet address is 1.1.16.1/24

MTU 1514 bytes, BW 1000000 Kbit (Max: 1000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 1000Mb/s, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

Carrier delay (up) is 10 msec

loopback not set,

Last link flapped 01:01:11

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:58:03, output 00:58:03

Last clearing of "show interface" counters never

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

10004 packets input, 1140270 bytes, 0 total input drops

3 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

10004 packets output, 1140270 bytes, 0 total output drops

Output 1 broadcast packets, 3 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

RP/0/RP0/CPU0:fretta_1#

ローカルPing

<未定>