内容

目次

1. BIOSメニューを使用したRP-E USBブート手順

2.スタンバイRP-Eの起動

3. LCの起動（必要な場合）

目次

1:Route Processor (RP-E) Universal Serial Bus (USB) Boot Procedure using Basic Input/Output System (BIOS) Menu (CSCvm77427まで続く) が修正されています。

2:スタンバイRP-Eの起動(CSCvk33106まで) が修正されています。

3：LC Bringup（必要に応じて）

1. BIOSメニューを使用したRP-E USBブート手順

この手順は、リリース6.3.1以降（RP-Eサポートが導入されたリリース）で適用されます。

これはシャーシのタイプに固有のものではなく、RP-E固有のシャーシ（5504、5508、5516など、RP-Eを使用するモジュラシャーシなど）に関連しています。

また、固定プラットフォームには適用されません。

ステップ 1：次の手順を使用して、USBとイメージを準備します

ステップ 2：また、ファイルのMD5を確認して、内容が同じであることを確認します。

ステップ 3：USBが挿入された単一のRPシステムで、電源を再投入します。

ステップ4:Escキーを押してBIOSメニューに切り替えます。次のような物が見えるだろう。

ステップ 5：[Boot Manager]オプションを選択し、Enterキーを押します。

ステップ 6：UEFIを選択：以下のメニューの組み込みシェルオプション

手順 7：任意のキーを押してShell>プロンプトにドロップするか、デフォルトでコンソールがシェルプロンプトにドロップします。

** delete/backspaceは機能しません。間違った内容が入力された場合は、Enterキーを押してください。これは現在の手順に影響を与えないためです。

ステップ 8：「fs1:」と入力し、Enterキーを押します

** USBが挿入されているスロットに注意してください。次のファイルシステムは異なる可能性があります（fs0とfs1） **

この例では、USBがslot1に挿入されています。

手順 9：「ls」と入力して、「boot」と「EFI」の内容を一覧表示します（スナップショット全体は以下に示します）

手順 10：cd EFI

ステップ 11：ls

ステップ12:CDブート

ステップ 13：内容をリストすると、grub.cfgとbootx64.efiが表示されます

ステップ 14：「bootx64.efi」と入力してEnterを押す。（タブは自動完了に機能）

ステップ 15：上記のログに基づいて、RP-EがUSBからブートしています。

ステップ 16：RPが起動したら、ユーザ名/パスワードを設定し、残りの手順に従います。

2.スタンバイRP-Eの起動

ステップ 1：スタンバイRP-Eをシステムに挿入します（この例では、RP1が挿入されています）。

ステップ 2：この手順は、スタンバイRP-Eの状態によって異なります。どちらでも該当する通りにしてください。

注：注文によって選択されたイメージがない場合、スペアのRPはデフォルトで最新のイメージとともに出荷されます。

アクティブなRP-Eと同期するには、RP0 sysadminから次のコマンドを実行します。スタンバイがインベントリで検出されたら、次のコマンドを実行します。

RP0 sysadminから次のコマンドを実行して、スタンバイRPを起動します。

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 bootmedia network reload

RP1のコンソールを監視して、内部PXEがトリガーされたことを確認できます。これにより、スタンバイRPが起動します。

注：スタンバイRP-Eからイメージが破損または削除された場合は、アクティブRPと同期するか、上記の「BIOSメニューを使用したRP-E USBブート手順」に従ってUSBブートを使用します

3. LCの起動（必要な場合）

ステップ 1：RP0 sysadminから次のコマンドを実行して、ラインカードを起動します。（0/0など）

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/0 bootmedia network reload