内容

概要

NCS5500 SATA FPDが自動FPDアップグレードでアップグレードされない

概要

このドキュメントでは、Network Convergence System 5500(NCS5500)Serial ATA(SATA)Field Programmable Device(FPD)がAuto FPD Upgradeでアップグレードされない場合に発生する問題について説明します。以前のリリースからリリース6.3.3/6.5.1/7.0.1以降にアップグレードし、自動アップグレード機能を使用すると、一部のカードの一部のドライブがアップグレードされない場合があります。

これは、上記のリリースから始まります。SATA FPDのアップグレード機能が、いくつかのSATAタイプ（ミクロン）の新しいファームウェアバージョンとともに追加されました。 これらのリリースの場合、新しいバージョンは5.00ですが、3.00は古いFPDバージョンです。

NCS5500 SATA FPDが自動FPDアップグレードでアップグレードされない

この問題を再現する手順と、SATAをアップグレードする方法を次に示します。FPDをアップグレードした後、カードをリロードする必要はありません。

sysadmin-vm:0_RP0(config)# fpd auto-upgrade enable

sysadmin-vm:0_RP0(config)# commit

Wed Sep  12 15:57:26.892 UTC

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RP0(config)# exit

Wed Sep  12 15:57:28.187 UTC

sysadmin-vm:0_RP0# exit

Wed Sep  12 15:57:30.101 UTC

RP/0/RP0/CPU0:router#conf t

Wed Sep 12 10:57:32.154 CDT

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#fpd auto-upgrade enable

RP/0/RP0/CPU0:router(config)#commit

<インストール後アクティブ化およびリロード>

RP/0/RP0/CPU0:router#show hw-module fpd

Wed Sep 12 11:51:32.195 CDT

FPD Versions

=================

Location   Card type        HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

------------------------------------------------------------------------------

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   MIFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   Bootloader           CURRENT    1.13    1.13

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   IOFPGA               CURRENT    0.11    0.11

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   SATA                 NEED UPGD  3.00    3.00

0/RP0     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP0     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/RP1     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP1     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/SC0     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC0     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10

0/SC1     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC1     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10

RP/0/RP0/CPU0:router# admin

Wed Sep 12 11:51:54.259 CDT

admin connected from 127.0.0.1 using console on router

sysadmin-vm:0_RP1# upgrade hw-module location 0/0 fpd ?

Possible completions:

Bootloader  IOFPGA  SATA  all

sysadmin-vm:0_RP1# upgrade hw-module location 0/0 fpd all

Wed Sep  12 16:52:07.859 UTC

sysadmin-vm:0_RP1# 0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.861 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.861 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.861 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.864 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/0                SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.864 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/0                IOFPGA               FALSE

0/RP1/ADMIN0:Sep 12 11:52:10.864 CDT: fpdserv[4429]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/0                Bootloader           FALSE

0/0/ADMIN0:Sep 12 11:52:16.876 CDT: sata_fpd[3179]: %INFRA-FPD_Driver-1-UPGRADE_ALERT : FPD SATA@0/0 image programming completed with UPGRADE DONE state Info: [SATA FPD upgrade Complete]

RP/0/RP0/CPU0:Sep 12 11:52:16.871 CDT: fpd-serv[427]: %PKT_INFRA-FM-3-FAULT_MAJOR : ALARM_MAJOR :FPD-NEED-UPGRADE :CLEAR :0/0:

sysadmin-vm:0_RP1#

sysadmin-vm:0_RP1#

sysadmin-vm:0_RP1#

sysadmin-vm:0_RP1# exit

Wed Sep  12 16:52:27.767 UTC

RP/0/RP0/CPU0:router#show hw-module fpd

Wed Sep 12 11:52:33.810 CDT

FPD Versions

=================

Location   Card type        HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

------------------------------------------------------------------------------

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   MIFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   Bootloader           CURRENT    1.13    1.13

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   IOFPGA               CURRENT    0.11    0.11

0/0       NC55-36X100G-S    1.2   SATA                 CURRENT    5.00    5.00

0/RP0     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP0     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/RP1     NC55-RP           1.1   Bootloader           CURRENT    9.25    9.25

0/RP1     NC55-RP           1.1   IOFPGA               CURRENT    0.09    0.09

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC0     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC1     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC2     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC3     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   Bootloader           CURRENT    1.75    1.75

0/FC5     NC55-5504-FC      1.0   IOFPGA               CURRENT    0.07    0.07

0/SC0     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC0     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10

0/SC1     NC55-SC           2.0   Bootloader           CURRENT    1.74    1.74

0/SC1     NC55-SC           2.0   IOFPGA               CURRENT    0.10    0.10