内容

高度センサーの散発的なマイナーアラーム

ICSeverity

影響

説明

Syslogメッセージ

製品ファミリ

正規表現

推奨事項

コマンド

高度センサーの散発的なマイナーアラーム

ICSeverity

5 – お知らせ

影響

自己回復機能、サービスへの影響なし

説明

デバイスでenvmon minor「ALTITUDE Sensor: Invalid sensor read error」が散発的に報告される場合があります。これはハードウェアの障害によるものではなく、問題が一致した場合は交換は不要です。syslogとshow alarmsにマイナーenvmonアラームが表示され、ルータの物理的な設定では、これらのマイナーエラーの間、オレンジ色のアラームLEDは点滅します。センサーは、高度値の計算に使用される空気圧を測定し、高度値のソフトウェアしきい値は、読み取られた高度が–60 m未満の場合にアラームを発生させます。高度センサーの許容誤差は+/- 200 mで、ファンアルゴリズムのシステム要件を満たしますが、高度アラームは–60 ～ 140 m程度の低高度ルータのインストールで発生する可能性があり、センサーはその広い許容誤差のために–60 m未満を読み取ることができます。NCS540製品ファミリ内の該当PIDのリストは、Cisco Bug ID CSCwe74645のリリースノートで確認できます。

Syslogメッセージ

PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR

メッセージサンプル

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR : ALARM_MINOR :Invalid sensor read error :DECLARE :0/RP0/CPU0:

MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

製品ファミリ

Cisco Network Convergence System 540 シリーズ ルータ

正規表現

N/A

推奨事項

この問題を確認するには、最初に  show environment altitude を参照。アラームが設定されると、高度の値は – 32768になります。set(declare)とclearの間で問題のバウンスが見られます。この状況では、このエラーは無視できます。

コマンド

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment