内容

はじめに

背景説明

SMUの要約テーブル

FPDアップグレードMOP

使用例.Cisco IOS-XRリリース7.1.2が稼働するシステム。必要なSMUがアクティブ化されました

XR仮想マシン

sysadmin

RPのFPDバージョンの確認

両方のRP上のTAMエリアのチェック（セクションの削除を評価）

RP0

RP1

破損したTAMメモリの出力例

両方のRPでIOFPGAアップグレードを実行します。

確認

IOFPGAアップグレードを完了するためにアクティブおよびスタンバイRPをリロードする

ADMバージョンの確認

両方のRPで他のFPDアップグレードを実行する

1. ADM

2. BIOS画面

3. SATA

アップグレードの確認

他のFPDアップグレードを完了するための電源の再投入手順

FPDバージョンの確認

ADMバージョンの確認

他の場所で他のFPDをアップグレードする（存在する場合）

はじめに

このドキュメントでは、リロードまたは電源の再投入後にCisco NCS 560ルートプロセッサ(RP)が応答しなくなる状況を回避する方法について説明します。

背景説明

ほとんどの場合、NCS 560の導入はリモートロケーションで行われ、多数が存在し、人的介入を最小限に抑える必要があります。

これらの展開では、インストールされたリリースに基づいて必須のSMUインストール要件を満たすことも重要です。

注:Cisco IOS XRリリース7.2.2以降では、SMUを個別にインストールする必要はありません。

SMUの要約テーブル

IOS XRバージョン

SMU

リンク

注意事項

6.6.3

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv88955 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

7.0.1

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

CSCvt69762 (sysadmin)

リンク

同じマイナーリリースの拡張メンテナンスリリース(EMR)に移行することが必須です。たとえば、IOS XR 7.0.2などです。

このリリースでは、TAMエリアの破損に対するソリューションはありません。

7.0.2

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv48056 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

7.1.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

同じマイナーリリースのEMRリリースに移行することをお勧めします。たとえば、IOS XR 7.1.2などです。

7.1.2

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

7.2.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

リンク

FPDアップグレードMOP

FPDをアップグレードして、FPDが常に、そのCisco IOS® XRリリースに必要な最小バージョン以上になるようにする必要があります。

ADM

1.06

IOFPGA

0.64

BIOS

0.16

このドキュメントの想定事項を以下に示します。

- RP0はアクティブRPです

- RP1はスタンバイRPです

さまざまな場所をナビゲートするコマンドがすべて省略されるように、さまざまな場所のプロンプト。

1.XR～RP0

RP/0/RP0/CPU0:ios#

2. XR～RP1

RP/0/RP1/CPU0:ios#

3. sysadmin - RP0

sysadmin-vm:0_RP0#

4. sysadmin - RP1

sysadmin-vm:0_RP1#

5. sysadmin - RP0シェル

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$

6. sysadmin - RP1シェル

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$

使用例.Cisco IOS-XRリリース7.1.2が稼働するシステム。必要なSMUがアクティブ化されました

これらのSMUは、このプロセスの前にアクティブであり、システムにコミットされている必要があります。

XR仮想マシン

RP/0/RP0/CPU0:ios#show install active summary

Active Packages: 10

ncs560-xr-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-mcast-2.0.0.0-r712

ncs560-mgbl-2.0.0.0-r712

ncs560-mpls-1.0.0.0-r712

ncs560-mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r712

ncs560-ospf-2.0.0.0-r712

ncs560-k9sec-2.1.0.0-r712

ncs560-iosxr-fwding-2.1.0.1-r712.CSCvp67225

ncs560-os-support-2.1.0.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .xr

sysadmin

sysadmin-vm:0_RP0# show install active summary

Active Packages: 4

ncs560-sysadmin-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-sysadmin-ncs560-7.1.2.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .admin

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .host

RPのFPDバージョンの確認

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

両方のRP上のTAMエリアのチェック（セクションの削除を評価）

TAMエリアが破損していないことを確認することが重要です。破損していない場合、IOFPGA、FPDのアップグレード、およびその後のリロードによってRMAが発生する可能性があります。このMOPでは、FPDバージョン0.64以降が使用されているため、このIOFPGA FPDアップグレードプロセスとRPのリロードによってTAM破損リカバリが発生します。

RP0

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP0

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

RP1

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP1

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

注:TAMメモリが破損していても、ターゲットIOFPGAバージョンが0.64以上であれば問題ありません。

破損したTAMメモリの出力例

sysadmin-vm:0_RP1# show control-driver info location 0/RP0

<snip>

Card view from local RP:

TAM Memory is corrupted

Do not proceed with IOFPGA upgrade

<snip>

注：このドキュメントに記載されているすべての前提条件が満たされている場合は、アップグレードを続行できます。「Do not proceed with IOFPGA upgrade」は、0.64より前のIOFPGAバージョンを指します。

両方のRPでIOFPGAアップグレードを実行します。

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location all fpd IOFPGA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP0/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.609 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              IOFPGA               FALSE

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              IOFPGA               FALSE

確認

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 15:22:11.256 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

IOFPGAアップグレードを完了するためにアクティブおよびスタンバイRPをリロードする

まず、スタンバイRPをリロードします。

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

冗長性が復元されたら、アクティブなRP(RP0)をリロードします（フェールオーバーがトリガーされます）。

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

ADMバージョンの確認

新しいアクティブRP(RP1)で、次の手順を実行します。

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

新しいスタンバイRP(RP0)で、次のコマンドを実行します。

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

両方のRPで他のFPDアップグレードを実行する

1. ADM

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPd ADM

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.332 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              ADM                  FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              ADM                  FALSE

2. BIOS画面

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD PRIMARY-BIOS

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              PRIMARY-BIOS         FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              PRIMARY-BIOS         FALSE

3. SATA

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD SATA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              SATA                 FALSE

アップグレードの確認

RP/0/RP1/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

他のFPDアップグレードを完了するための電源の再投入手順

注:ADMファームウェアバージョンが1.14.2の場合は、リロードスクリプトを使用する前に、すべてのVM/ホストですべてのファイルシステムを同期する必要があります。

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

注：これらのコマンドに対する出力はありません。

シャーシをリロードするには：

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/reboot_system.sh

Initiating power-cycle of 0/RP0

Initiating power-cycle of 0/RP1

注:ADMファームウェアのバージョンが1.14.3の場合は、RP上のFPDのリロードが必要です。

まず、スタンバイRP(RP0)をリロードします。

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

冗長性が復元されたら、アクティブなRP(RP1)をリロードします（フェールオーバーがトリガーされます）。

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

FPDバージョンの確認

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

ADMバージョンの確認

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

他の場所で他のFPDをアップグレードする（存在する場合）

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location 0/5 FPD IMFPGA

Fri Oct 16 16:28:15.006 CEST

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)