内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

概要

手順

ステップ1：モデムステータスを確認します。

ステップ3:Cellular0インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ4：ファームウェアバージョンをダウンロードします。

ステップ5：ファームウェアバージョンをISR1100 LTEルータに転送します。

ステップ6:LTEファームウェアのアップグレード

6.a 20.3.X以前のファームウェアをアップグレードします。

6.b.20.4.X以降のファームウェアをアップグレードします。

ステップ7：アップグレードを確認します。

トラブルシューティングのためのコマンド

Show コマンド

統計情報のクリア

デバッグ コマンド

インターフェイスのリセット

20.4以降のセルラーコマンド

概要

このドキュメントでは、Viptela OSを搭載したCisco ISR1100 LTEシリーズ(Nutella)でCisco LTEモデムファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Software-Defined Wide Area Network(SD-WAN)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ISR1100-4GLTEバージョン20.3.4および20.6.3

- LTE WP7610ワイヤレスカード

- ファームウェア バージョン：SWI9X07Y_02.28.03.04

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

Cisco 1000シリーズサービス統合型ルータ(ISR)の一部として、LTE Wireless Sierraモジュールを含む2つのモデルがあります。

- WP7607:ISR1100-4GLTEGB

- WP7610:ISR 1100-4GLTENA

これらのルータモデルは、Viptela OSまたはCisco IOS® XE SD-WANソフトウェアを搭載しています。

注：LTE SKU、LTEサポート帯域、LTE仕様に関するISR1000 Nutella LTEルータの詳細については、「Cisco ISR1100およびISR1100Xシリーズルータ」を参照してください。

手順

ステップ1：モデムステータスを確認します。

アップグレード手順では、LTEモジュールがオンになっている必要があります。オンになっていない場合は、モジュールのステータスを確認するために失敗します。run:携帯電話を表示します。

ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE

Frequency band 2

Bandwidth 10.0 MHz

Transmit channel 65535

Receive channel 1000

Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm

Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent

Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent

Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04

Firmware date : 2019/06/05 10:14:36

Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Online

Modem temperature : 44 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Modem status : Online

SIM status : Ready

Activation status : Not applicable

Radio mode : LTE

Signal strength : Excellent

Network status : Searching

Last seen error : Device has no service

ステップ2:LTEモジュールの電源をオンにします。

注：モジュールのステータスがoffの場合は、電源をオンにします。

ISR1100-4GLTE# request cellular power on

ステップ3:Cellular0インターフェイスをシャットダウンします。

コンフィギュレーションモードにアクセスし、VPN 0のcellular0インターフェイスをシャットダウンします。

ISR1100-4GLTE# configuration terminal

Entering configuration mode terminal

ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0

ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit

ステップ4：ファームウェアバージョンをダウンロードします。

LTEファームウェアのバージョンは、LTEワイヤレスカードとキャリアによって異なります。show cellularコマンドを使用して、LTEモデルを確認します。

注：「LTEワイヤレスWANインターフェイス」セクションのソフトウェアダウンロードセンターに移動して、オプションを確認します。

ステップ5：ファームウェアバージョンをISR1100 LTEルータに転送します。

SCPまたはFTPを使用して、ファームウェアファイルをユーザのホームディレクトリに転送します。

ステップ6:LTEファームウェアのアップグレード

LTEファームウェアプロセスは、ルータのバージョンによって異なります。

- バージョン20.3.x以前の場合は、手順6.aに従います

- バージョン20.4.x以降の場合は、手順6.bに従います

6.a 20.3.X以前のファームウェアをアップグレードします。

コマンドラインインターフェイス(CLI)で通常のexecモードから隠されている内部コマンドを有効にします。

ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal

Password: ************

注：このパスワードを使用してアクセス権を取得します。5mok!ngk!ll$次の場所に移動します。Cisco SD-WANの内部トラブルシューティングコマンド

注：19.2.3、20.1.2.20.3.1および20.3.2では、unhide viptela_internalコマンドは使用されなくなり、代わりにunhide fullコマンドを使用します。パスワードは同じです。

ファームウェアファイルへの絶対パスを指定して、request internal upgradeコマンドを実行します。

ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

注：この例では、ファームウェアファイルは/home/adminディレクトリにあります。

注：ファームウェアのアップグレードを有効にするために、ルータをリブートする必要はありません。

6.b.20.4.X以降のファームウェアをアップグレードします。

注：Unhide viptela_internalは20.4以降では削除され、request supportコマンドに置き換えられました。

ファームウェアファイルへの絶対パスを指定してrequest support upgradeコマンドを実行します。

ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

注：この例では、ファームウェアファイルは/home/adminディレクトリにあります。

注：ファームウェアのアップグレードを有効にするために、ルータをリブートする必要はありません。

ステップ7：アップグレードを確認します。

新しいファームウェアとパッケージを確認するには、show cellularコマンドを実行します。

ISR1100-4GLTE# show cellular

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00

Firmware date : 2020/06/02 00:54:15

Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Low Power Mode

Modem temperature : 43 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

トラブルシューティングのためのコマンド

Show コマンド

セルラー情報を表示するには、CLIでshowコマンドを使用します。

show cellular modem

show cellular network

show cellular profiles

show cellular radio

show cellular sessions

show cellular status

show interface errors cellular0

show interface | tab

show interface cellular0

show cellular

show internal cellular status >>>> it requires to unhide internal command

統計情報のクリア

セルラーインターフェイスの統計情報を確認するには、 show interface detail statistics interface cellular0

clear cellular statistics interface cellular0

clear cellular errors interface cellular0

デバッグ コマンド

追加情報を表示するには、CLIでデバッグを有効にします。

debug cellular events

debug cellular config

debug cellular api

debug cellular misc

注：デバッグを有効にした後、vshelllにアクセスして /var/log/tmplog/vdebugの内容を確認します。

インターフェイスのリセット

request interface-reset vpn 0 interface cellular0

request internal modem reset

20.4以降のセルラーコマンド

request support cellular at

request support modem dmlog filter-name

request support modem dmlog log-action

request support modem reset

request support modem restore-profile