内容

概要

ROMMON を手動でアップグレードする理由

ROMMON を XR CLI で手動でアップグレードする

現在の ROMMON のバージョンを確認する

ROMMON ソフトウェアをダウンロードする

ROMMON ソフトウェアをルータにコピーする

カード タイプおよびイメージ名

ROMMON をアップグレードする

ROMMON を確認する

新しい ROMMON を使用するためにカードをリロードする

概要

このドキュメントでは、Cisco IOS® XR ソフトウェアをアップグレードする必要がないように、最新の Carrier Routing System（CRS）の ROM モニタ モード（ROMMON）バージョンにアップグレードする方法について説明します。

ROMMON を手動でアップグレードする理由

ROMMON の手動アップグレードが必要になることは、まれです。ただし、場合によっては、この手動アップグレードが、アップグレード プロセスを容易にしたり、Field Programmable Device（FPD; フィールドでプログラム可能なデバイス）の破損などの問題を解決したりする場合があります。

この手動アップグレードが必要になる可能性がある 1 つの例が、「Cisco Bug ID CSCuj35602：360 MB を超える 511 イメージをサポートするための PRP ROMMON の変更」です。

Symptom: A CRS PRP (CRS-16-PRP-12G, CRS-16-PRP-6G, CRS-8-PRP-12G, CRS-8-PRP-6G)

running ROMMON version 2.07 or earler does not have support to perform a TFTP

turboboot for images bigger than 360 MB.

Currently the IOS-XR release 5.1.1 and later is bigger than 360 MB, so the ROMMON

must be upgraded to version 2.08 in order to turboboot the 5.1.1 mini.vm file.

When attempting the turboboot via TFTP it will fail with the following error.

TFTP: out of memory. Transfer failed after 377487360 bytes.

TFTP: Operation terminated.

Conditions:

Workaround: Upgrade the ROMMON on the PRPs to version 2.08 manually prior to

the upgrade or upgrade to 5.1.1 without tftp turboboot and then upgrade the

ROMMON to the 2.08. The ROMMON version 2.08 is posted on CDC in the download

section. The ROMMON bundled with release 5.1.1 is version 2.08 so once the

system is running 5.1.1 the ROMMON can be upgraded to version 2.08 using the

admin upgrade hw-module fpd command.

ROMMON を XR CLI で手動でアップグレードする

1. ROMMON のアップグレードが必要かどうかを判断します。

2. ROMMON ソフトウェアを Cisco Connection Online（CCO）からダウンロードします。

3. ROMMON ソフトウェアをルータにコピーします。

4. ROMMON をアップグレードします。

5. アップグレードが成功したことを確認します。

6. カードをリロードします。

現在の ROMMON のバージョンを確認する

システムで実行されている現在の rommonA と ROMMON（rommonB）の各リビジョンを確認するには、admin show hw-module fpd loc all コマンドを使用します。

注：rommonA はゴールデンのバックアップの ROMMON で、rommonB が破損した場合に使用します。両方の FPD を最新の状態に保つ必要があります。

RP/0/RP1/CPU0:CRS-H(admin)#show hw-module fpd loc all

Tue Apr 29 13:34:16.448 UTC

===================================== ==========================================

Existing Field Programmable Devices

==========================================

HW                       Current SW Upg/

Location     Card Type                Version Type Subtype Inst   Version   Dng?

============ ======================== ======= ==== ======= ==== =========== ====

0/0/CPU0     140G-MSC                   0.1   lc   rommonA 0       2.01     Yes

lc   rommon  0       2.05     Yes

lc   fpga1   0       0.08     No

lc   fpga2   0       0.36     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/0/CPU0     20-10GBE                   0.80  lc   fpga3   1      42.00     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/1/SP       40G-MSC                    0.2   lc   rommonA 0       2.05*    No

lc   rommon  0       2.05     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/1/CPU0     CRS1-SIP-800               0.104 lc   fpga1   0       6.00     No

lc   rommonA 0       2.05*    No

lc   rommon  0       2.07     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/1/0        SPA-OC192POS-XFP           2.5   spa  fpga1   0       1.02     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/1/1        SPA-8X1GE                  2.2   spa  fpga1   1       1.10     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/6/SP       FP40                       0.1   lc   rommonA 0       1.53     Yes

lc   rommon  0       2.05     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/6/CPU0     4-10GBE                    0.3   lc   fpga1   0      15.00     No

lc   rommonA 0       1.53     Yes

lc   rommon  0       2.05     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/7/SP       40G-MSC                    0.6   lc   rommonA 0       2.01*    No

lc   rommon  0       2.04     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/7/CPU0     40G-MSC                    0.6   lc   rommonA 0       2.01*    No

lc   rommon  0       2.04     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                        N/A   lc   rommonA 0       2.04*    No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                        N/A   lc   rommon  1       2.05     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                        7.0   lc   fpga1   2       7.00     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                        N/A   lc   fpga2   3       0.01     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                       13.0   lc   fpga3   4      13.00     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                        N/A   lc   fpga4   5       0.01     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0   PRP                        N/A   lc   fpga5   6       0.01     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                        N/A   lc   rommonA 0       2.05*    No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                        N/A   lc   rommon  1       2.05     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                        7.0   lc   fpga1   2       7.00     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                        N/A   lc   fpga2   3       0.01     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                       13.0   lc   fpga3   4      13.00     Yes

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                        N/A   lc   fpga4   5       0.01     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/RP1/CPU0   PRP                        N/A   lc   fpga5   6       0.01     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/SM0/SP     Fabric HS123 Superstar     0.2   lc   rommonA 0       2.01     Yes

lc   rommon  0       2.05     Yes

lc   fpga1   0       6.04     No

lc   fpga2   0       4.00     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/SM1/SP     Fabric HS123 Superstar     0.2   lc   rommonA 0       2.01     Yes

lc   rommon  0       2.05     Yes

lc   fpga1   0       6.04     No

lc   fpga2   0       4.00     No

--------------------------------------------------------------------------------

0/SM2/SP     Fabric HS123 Superstar     0.2   lc   rommonA 0       2.01     Yes

lc   rommon  0       2.05     Yes

lc   fpga1   0       6.04     No

lc   fpga2   0       4.00     No

--------------------------------------------------------------------------------

ROMMON ソフトウェアをダウンロードする

最新の ROMMON のリビジョンは、Cisco.com（ROMMON ソフトウェア）からダウンロードできます。

tar ファイルをダウンロードしたら、ルータへのアップロードに備えて ROMMON イメージを抽出します。

ROMMON ソフトウェアをルータにコピーする

アクティブ ルート プロセッサ（RP）の disk0 または disk1 に各 bin ファイルをコピーします。つまり、ハードディスクは使用できません。

RP/0/RP1/CPU0:CRS-H#copy tftp://10.0.0.1/rommon-hfr-x86e-kensho.bin disk0:

注：すべての bin ファイルをコピーし、すべてのカードをアップグレードすることを推奨します。

カード タイプおよびイメージ名

DRP-B SP

rommon-hfr-ppc8255-sp-A.bin;rommon-hfr-ppc8255-sp-B.bin

DRP-B CPU0

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

DRP-B CPU1

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

RP

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

RP-B

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

PRP

rommon-hfr-x86e-prp.bin

MSC-A SP

rommon-hfr-ppc8255-sp-A.bin;rommon-hfr-ppc8255-sp-B.bin

MSC-A CPU

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

MSC-B SP

rommon-hfr-ppc8255-sp-A.bin;rommon-hfr-ppc8255-sp-B.bin

MSC-B CPU

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

CRS-3 MSC

rommon-hfr-x86e-kensho.bin

CRS-X MSC

rommon-hfr-x86e-kensho-gl.bin

CRS-1 Fabric SP

rommon-hfr-ppc8255-sp-A.bin;rommon-hfr-ppc8255-sp-B.bin

CRS-3 Fabric SP

rommon-hfr-ppc8347-sp-A.bin;rommon-hfr-ppc8347-sp-B.bin

CRS-X Fabric SP

rommon-hfr-p1013-sp-A.bin;rommon-hfr-p1013-sp-B.bin

SC-GE

rommon-hfr-ppc7450-sc-dsmp-A.bin;

rommon-hfr-ppc7450-sc-dsmp-B.bin

SC-22GE

rommon-hfr-ppc7455-asmp-A.bin;

rommon-hfr-ppc7455-asmp-B.bin

SC-22GE-B

rommon-hfr-x86e-kensho-gl-sc.bin (2.09 以降)

ROMMON をアップグレードする

ROMMON を bin ファイルからアップグレードするコマンドは隠しコマンドで、次の構文を使用します。

upgrade [rommonA | rommonB] [all | location <loc>] [disk0 | disk1]

rommonA はゴールデンの ROMMON のバックアップであるため、rommonB を最初にアップグレードして、rommonB が正しくアップグレードされたことを確認できた場合にのみ、rommonA をアップグレードすることを推奨します。

RP/0/RP1/CPU0:CRS-H(admin)#upgrade rommonB all disk0

Wed Dec 11 01:52:35.719 UTC

Please do not power cycle, reload the router or reset any nodes until

all upgrades are completed.

Please check the syslog to make sure that all nodes are upgraded successfully.

If you need to perform multiple upgrades, please wait for current upgrade

to be completed before proceeding to another upgrade.

Failure to do so may render the cards under upgrade to be unusable.

注：bin ファイルは、アクティブ RP の disk0 または disk1 に配置する必要があります。

注：ディスクを指定する場合は':'を使用しないでください。

注：1 枚のカードだけをアップグレードするのではなく、すべてのカードをアップグレードすることを推奨します。

ROMMON を確認する

アップグレードを実行すると、syslog メッセージがいくつか表示されます。最も重要なメッセージは、OK, ROMMON B is programmed successfully です。

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:52:36.290 : upgrade_daemon[367]: Running rommon upgrade

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:52:36.408 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]:

Starting init

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:52:36.408 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]: Opening

rommon bin file

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]: Unlocking

SPI Flash

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]: Erasing

ROMMON B...

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]:

Programming SPI Flash ROMMON B

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]:

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]: Verifying

ROMMON B:

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]:   PASSED.

RP/1/RP1/CPU0:Dec 11 01:53:22.169 : syslog_dev[91]: upgrade_daemon[367]: OK, ROMMON

B is programmed successfully.

注：アップグレードが失敗した場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してください。

新しい ROMMON を使用するためにカードをリロードする

新しい ROMMON のリビジョンを使用するために、アップグレードされたカードをリロードします。

リロード後に、アップグレードが成功したことを admin show hw-module fpd location all コマンドを使用して確認してから、rommonA をアップグレードします。