内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

リカバリプロセス

確認

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ブートアップ時にHightowerプロンプトでスタックした場合に、セルラーゲートウェイCG522を回復するプロセスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する基本的な知識が推奨されます。

- Cellular Gateway(CG)CG522へのファイル転送

- 5Gセルラーネットワークの基本

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS® XE 17.6.6搭載のセルラーゲートウェイCG522

- Cisco IOS® XE 17.9.4を搭載したCisco Industrial Router IR1100

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

CiscoセルラーゲートウェイCG522で重要なプロセス中にソフトウェアアップグレードプロセスのエラーや停電が発生すると、デバイスが標準のCellularGateway#プロンプトではなくHightower>とラベル付けされたプロンプトで起動する場合があります。この状態では、CG522はデバイスをトラブルシューティングするための通常のコマンドを受け付けず、明らかに出口のないハードブートの後でも、このプロンプトでスタックします。このプロンプトが表示された場合に、デバイスへのアクセスを回復するプロセスを次に示します。

Hightower>

リカバリプロセス

CGがHightowerプロンプトでスタックした場合の復旧手順を次に示します。

ステップ1：イーサネットケーブルをCGのGigabitEthernetポートに接続し、もう一方の端をルータまたはスイッチのイーサネットポートに接続します。

ステップ2:CGのHighTowerプロンプトで、次のコマンドを入力します。

Hightower> setenv ipaddr 192.168.1.1

Hightower> setenv netmask 255.255.0.0

Hightower> setenv gatewayip 192.168.1.1

Hightower> setenv serverip 192.168.1.100

Hightower> saveenv

ステップ3:TACから提供されたpart.binファイルをルータまたはスイッチのブートフラッシュにコピーします。この例では、USBメモリスティックが使用されます。

Router# copy usb0:part.bin bootflash:

注:part.binファイルを取得するには、TACからサポートを得る必要があります。

ステップ4：ルータまたはスイッチで、レイヤ3インターフェイスを設定し、tftpサーバとして設定します。part.binファイルを指定します。

Router#show ip interface brief

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/0/1 10.xxx.xxx.xxx YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0 unassigned YES NVRAM up up

Router#configure terminal

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.100 255.255.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router#write

Router#dir bootflash: | i part

34 -rw- 83644412 Mar 8 2025 11:33:16 +00:00 part.bin

Router#configure terminal

Router(config)#tftp-server bootflash:part.bin

Router(config)#exit

Router#write

ステップ5:CGからルータ/スイッチへの接続を確認します。

Hightower>ping 192.168.1.100

Using bcm47622_eth-0 device

host 192.168.1.100 is alive

ステップ6：ルータ/スイッチからCGにファイルをコピーします。

Hightower> tftp 0x6000000 part.bin

Using mvpp2-0 device

TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.1

Filename 'part.bin'.

Load address: 0x6000000

<..... Truncated .........>

done

Bytes transferred = 83644412 (4fc4ffc hex)

ステップ7：新しいイメージで起動します。

Hightower>bootimg 0x6000000

SF: Detected s25fl256s_64k with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB

Loading verifier image from offset 0x3873c0

Secure Boot code verifier loaded

<..... Truncated .........>

確認

デバイスが起動し、プロンプトにCellularGatewayが表示されたら、デバイスが回復されたことが分かります。

Username: admin

Password: -> Enter the serial number of the CG

CellularGateway#

追加の検証手順として、CGにバージョンが表示されていることを確認します。

CellularGateway# show version

Active image

Product name = Cisco Cellular Gateway

Build version = 17.09.03.0.0.1675948500..Bengaluru

Software version = 1.0.0

Build date = 2023-02-09_05.15

Build path = /san1/BUILD/workspace/Nightly_c179_throttle-eio/base/build_eio

Built by = aut

Firmware info

Uboot version = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date = 10/06/2020

この時点で、必要なCisco IOS®バージョンをロードし、必要に応じてセルラーゲートウェイを設定することをお勧めします。

関連情報

Day-Zeroセルラーゲートウェイ522-E導入ガイドの設定

CG522-EおよびP-5GS6-GLモジュールに関する一般的な問題のトラブルシューティング