内容

はじめに

背景説明

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CG522-Eの概要

ハードウェアインストール手順：

Cisco Cellular Gateway 522-Eの側面パネル

CG522-EのステータスLEDの表示

SIMカードのインストール

屋内5Gアンテナの設置

CG522-Eの電源投入

ソフトウェアインストール手順：

コンソールからCG522-Eにアクセスします。

SSH経由でのCG522-Eへのアクセス

パスワードの変更

実行コンフィギュレーションの表示方法

はじめに

このドキュメントでは、Cellular Gateway 522-Eの初期設定およびインストールプロセスについて説明します。

背景説明

複雑な設定手順については、このドキュメントでは取り扱いません。CG522-Eはプラグアンドプレイデバイスですが、提供されている情報を使用すると使いやすくなります。公開されているすべてのCG522-Eドキュメントへのハイパーリンクを次に示します。

前提条件

要件

次の項目に関する基本的な知識が推奨されます。

- 5Gセルラーネットワークの基本

- Cisco IOS® XEおよびCisco IOS® CG

使用するコンポーネント

CG522-E(v.17.04.01a)

CG522-EモデムEM9190(v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U(v.03.07.04E)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

CG522-Eの概要

CG522は、NSA（非スタンドアロン）デバイスとして動作します。つまり、5G帯域はデータプレーン上にあり、LTEはコントロールプレーン上にあります。その結果、NSAデバイスが4G帯域から5G帯域に集約するには、トラフィックをCG522にプッシュおよびプッシュする必要があります。

ハードウェアインストール手順：

Cisco Cellular Gateway 522-Eの側面パネル

次の図は、CG522-EのI/0側面パネルを示しています。

1

PWRソケット

2

ギガビットイーサネットWAN

3

デュアルsimスロット用カバー(SIM 0 | SIM 1)

4

リセットボタン

5

Aux ポート

6

コンソール(RJ-45)

CG522-EのステータスLEDの表示

◉

固体

✺

点滅

○

オフ

初期ブートアップLED

4G

5G

機能

◉

○

- OSが起動しました

- モデムが接続されていません

- LANインターフェイスアップ

✺ / ○

○

- OSが起動しました

- モデム状態が定義されていません

- LANインターフェイスのダウン

◉

○

- 電源オン、ブートローダ

- OSは起動したが、SIMが見つからない

✺ / ○

○

- システムの起動中

公称LED

4G

5G

機能

◉

○

- 正常な動作

- 最大4Gセルラー信号：3または4バー相当

- LANインターフェイスアップ

✺ / ○

○

- 正常な動作

- 中4Gセルラー信号：1または2バー相当

- LANインターフェイスアップ

○

◉

- 正常な動作

- 最大5Gセルラー信号：3または4バー相当

- LANインターフェイスアップ

○

✺ / ○

- 正常な動作

- 中5Gセルラー信号：1または2バー相当

- LANインターフェイスアップ

限界状態LED

4G

5G

機能

◉

◉

低電力モード

✺ / ○または◉

✺ / ○

熱緩和モードが有効、無線がオン、4G信号

✺ / ○

✺ / ○または◉

熱緩和モードが有効、5G信号で無線オン

✺ / ○

✺ / ○

熱緩和モードが有効、無線オフ

SIMカードのインストール

CG522-Eは、イーサネットポートの横にSIMスロット用のカバーを備えています。カバーはフィリップスの頭ネジで一緒に保持されています。ネジを慎重に取り外して、SIMスロットを確認します。

SIMサイズはMICRO SIM（高さ15mm、幅12mm、厚さ0.76mm）とのみ互換性があります。

1

SIMカバー

2

MICRO SIMアダプタ

3

ナノシミュレーション

注:NANO SIMカードにはMICRO SIMカードアダプタを使用してください。

屋内5Gアンテナの設置

場合によっては、CG522-Eに5Gアンテナを取り付ける必要があります。サポートされている屋内の5Gアンテナは、5G-ANTM-SMA-D（マルチバンドスイベルマウントダイポールアンテナ）(SMA)だけです。 アンテナを挿入するには、CG522-Eに電力が供給されていないことを確認し、アンテナのSMAオス型コネクタの端を持って、CG522-Eのメス型コネクタにほどきつくなるまでコネクタをねじります。

注:5G-ANTM-SMA-Dは屋内用です。アンテナは、デバイスの専用アンテナポートに接続するように設計されています。アンテナの設置に特別な工具は必要ありません。

警告：安全上の注意および雷の扱いをともなう場合の操作プロトコルについては、5G-ANTM-SMA-Dインストールガイドをご利用ください。

CG522-Eの電源投入

CG522-Eは、PoE+や12 V 2.5 A電源ブリックの4ピンコネクタなど、複数の方法で電源をオンにできます。

CG522-EがPoEに対応していることを確認するには、イーサネットポート上の稲妻の記号を確認します。

注:PoE+ケーブルの長さは100 m以下である必要があります。PoE以外のCG522-Eユニットを交換すると、同じユニットが受け取られます。

ヒント：これは、最も基本的なレベルでのハードウェアの設置です。詳細については、この『ハードウェアインストールガイド』を使用してください。

ソフトウェアインストール手順：

コンソールからCG522-Eにアクセスします。

CG522-Eにはコンソールセッションでアクセスできます。パラメータは次のとおりです。

- ボーレート：115200ビット/秒

- 8 データ ビット

- パリティなし

- 1ストップビット(8N1)

- フロー制御は不要

- ユーザ名：admin

- パスワード：デバイスシリアル番号

ユニットの下部を見て、デバイスのシリアル番号を確認します。ブートシーケンス内でも表示されます。次のメッセージが表示されます。

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

SSH経由でのCG522-Eへのアクセス

CG522-Eには、スイッチ/ルータからレイヤ2インターフェイス経由でSSHでアクセスできます。CG522-EのデフォルトインターフェイスIPアドレスは192.168.1.1に設定されているため、インターフェイスに192.168.1.xサブネット内のIPアドレスが割り当てられていることを確認します。

アップリンクデバイス（スイッチ/ルータ）で、次のコマンドを設定します。

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Switch(config)# exit Switch# ssh -l admin 192.168.1.1 Password:

CG522-Eの初期パラメータは次のとおりです。

- IPアドレス：192.168.1.1

- ユーザ名：admin

- パスワード：デバイスシリアル番号

ユニットの下部を見て、デバイスのシリアル番号を確認します。ブートシーケンス内でも表示されます。コンソールに次のメッセージが表示されます。

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

ヒント：この方法では、スイッチのSVIにSSHしてからCG522-EにSSHできますが、SVIではCG522とアップリンクデバイスを切り替えるのに十分ではありません。L2インターフェイスは、CG522-Eのアップリンクインターフェイスに含める必要があります。

パスワードの変更

コンソールアクセスまたはSSHアクセスが可能になったら、次のコマンドを使用してCG522-Eのユーザ名とパスワードを変更します。

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

これらのコマンドを実装した後、プロンプトに従います。

Value for 'old-password' (

): ********* Value for 'new-password' (

): ******** Value for 'confirm-password' (

): ********

実行コンフィギュレーションの表示方法

CG522-Eの実行コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを実行します。

CellularGateway# show running-config

CG522-Eソフトウェアをアップグレードする方法

使用前にCG522-Eをアップグレードすることをお勧めします。

CG522-Eのソフトウェアバージョンをアップロードしてアップグレードする手順は、次のとおりです。

- 到達可能なTFTPサーバを持ち、ソフトウェアイメージをサーバにコピーし、匿名TFTPユーザがファイルにアクセスできるようにファイルの権限が設定されていることを確認します。

ソフトウェアをダウンロードしてインストールするための包括的な設定ガイドについては、ここをクリックしてください。

まず、CG522-Eのバージョンを確認します。

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

次に、次の手順を実行します。

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

注：このシナリオでは、スイッチはTFTPサーバとして使用されています。ソフトウェアページのリンクは、このハイパーリンクに表示されます。

イメージパーティションを表示して切り替える方法：

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

PID、稼働時間、メモリ、フラッシュサイズの確認

この情報は、互換性チェックやトラブルシューティングに非常に役立ちます。CG522-Eトラブルシューティングガイドについては、このハイパーリンクをクリックしてください。

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

ハードウェア情報の確認

ここで提供される情報は、互換性チェックやトラブルシューティングに非常に役立ちます。CG522-Eのトラブルシューティングガイドについては、このハイパーリンクをクリックしてください。

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

セッション接続の確認

この情報を使用すると、接続されているAPNやセッションステータスなどを確認できます。

切断されたセッションステータスの例を次に示します。

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

接続セッションのステータスの例を次に示します。

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

無線情報の確認

この情報は、互換性チェックやトラブルシューティングに役立ちます。CG522-Eトラブルシューティングガイドについては、このハイパーリンクをクリックしてください。

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

5G CC情報は、5Gの使用を示します。選択された帯域は現在LTEの使用率を示していますが、この特定のシミュレーションではトラフィックがないため、NSAデバイスとしてLTE帯域が選択されています。

セルラーアクセスポイント名(APN)の確認と設定

CG522-Eは通常、SIMに基づいてAPNを自動的に設定できます。アクティブなAPNプロファイルを確認する手順は、次のとおりです。場合によっては、スタティックAPNプロファイルを設定する必要があります。

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

カスタムAPNの設定方法：

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#> CellularGateway(config-slot-0)# commit

ヒント：一部のAPNでは認証が不要です。これは、不要な場合に認証を定義する必要がないことを意味します。EX: profile id <#> apn pdn-type IPv4v6 < – これは有効なコマンドです。

APNプロファイルを削除する方法：

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

注:LTEでは認証は必要ありません。

注:Verizonでは、アタッチプロファイル（通常はvzwimsまたはims）とデータ/デフォルトプロファイルの2つ以上のプロファイルが必要です。AT&Tでは、データ/デフォルトおよび接続プロファイル（ブロードバンド）に必要なプロファイルが1つだけ必要です。

プライマリSIMスロットおよびSIMフェールオーバーコマンドの設定

プライマリSIMスロットを定義し、SIMフェールオーバータイマー機能を使用するには、次のコマンドを実行します。手動フェールオーバーでは、プライマリSIMスロットを再度定義します。

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

CG522-Eモデムファームウェアの確認と設定

CG522-Eモデムのファームウェアバージョンをアップロードしてアップグレードするには、次の手順を使用します。

- 到達可能なTFTPサーバを持ち、ソフトウェアイメージをサーバにコピーし、匿名TFTPユーザがファイルにアクセスできるようにファイルの権限が設定されていることを確認します。

- モデムファームウェアを保持するサブディレクトリを作成します。

- SIMキャリアに基づいて正しいファームウェアを確認します(ソフトウェアページで表示可能)。

- そのディレクトリにファームウェアファイル（.cweおよび.nvu）をコピーします。

ファームウェアをダウンロードしてインストールするための包括的な設定ガイドについては、ここをクリックしてください。

次の手順に従ってください。

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399 CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051 CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

ファームウェアのステータスを確認するコマンド

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

注：このシナリオでは、ネットワークスイッチはTFTPサーバとして使用されます。ファームウェアページの場合は、ここにハイパーリンクがあります。

モデムのリセット方法

モデムをリセットしても、設定された設定は消去されません。リブートすると動作します。

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

ATコマンドを使用してモデムをリセットすることもできます。

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset