はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 8000Vのパフォーマンスに影響を与えるAzure MANAサポートに関するシスコのアドバイザリについて、アップグレードとオプトアウトのガイダンスとともに説明します

概要

このアドバイザリは、2026年3月にMicrosoft Azureで実行されるCisco Catalyst 8000V Edge Software仮想ルータに関してシスコが発行したものです。これは、v5および古いコンピューティングVMファミリに影響を与える既存のVM SKUのMicrosoft Azure Network Adapter(MANA)サポートに対する応答です。この展開は2026年4月に開始される予定です。

背景

このAzureインフラストラクチャの変更は、現在実行中のCatalyst 8000V VMまたはAzureの新しいデプロイに影響を与えます。すべてのCatalyst 8000V VM（Azure Network Virtual Appliances - NVAを含む）は、MANAを使用してホストに導入した場合も引き続き機能しますが、スループットが低下する可能性があります。現在実行中のVMの場合、VMの再導入が「stop-deallocate and start」によって行われたときに、またはMicrosoftがメンテナンス中に行われたときに、変更を確認できます。これは、Cisco SD-WAN ManagerのCloud OnRamp自動化によって作成されたVM、またはAzure Marketplaceリストを使用して自己作成されたVMに適用されます。

影響

MANA対応ホスト上のすべてのCatalyst 8000V VMで、潜在的な低スループットが発生する可能性があります。最高のパフォーマンスを実現するには、次のいずれかのCisco IOS XEバージョンにアップグレードします。

- 17.15.6 （2026年9月18日*）

- 17.18.3 （2026年4月15日*）

- 26.1.2 （2026年6月15日*）

注：日付は変更されることがあります。

推奨される対処法

早急な対応が必要です。 Cisco IOS XEバージョンをアップグレードする前の暫定的な段階として、MANA対応ホストに8000V VMを展開しないようにするため、『ネットワーク仮想アプライアンス(NVA)のMANAサポート』ドキュメントに記載されているように、タグによる一時的な（2026年9月30日まで）オプトアウトメカニズムを使用することをお勧めします。

参照資料

- 既存のVM SKUに対するMicrosoft Azure Network Adapter (MANA)のサポートを発表、2026年2月6日発表。

- Azureドキュメントのネットワーク仮想アプライアンス(NVA)に対するMANAサポート。

- Azureドキュメントの既存のVMサイズに対するMANAサポート。

- Cisco Catalyst 8000Vエッジソフトウェアデータシート

- パブリックおよびソブリンIaaSクラウドにおけるCisco Catalyst 8000Vの互換性マトリクス – Microsoft Azureでサポートされるインスタンスタイプ（Catalyst 8000V構成ガイド）

- 『Cisco Catalyst 8000V Edge Software on Microsoft Azure』（Catalyst 8000V構成ガイド）を参照してください。

- Cisco SD-WAN Manager構成ガイドのクラウドオンランプ自動化に関するMicrosoft Azure Virtual WAN統合の章

- Azure MarketplaceでのCisco Catalyst 8000V Edge Software(PAYG)の公開。

- Cisco Catalyst 8000V Edge Software(BYOL)のAzure Marketplaceへの掲載

- Cisco Catalyst 8000V Edge Software:Azure Marketplaceでのソリューション導入リスト。

- Azure Virtual WAN向けCisco SD-WANのAzure Marketplaceへの掲載。