内容

はじめに

AzureでのCatalyst 8000Vスループットの向上

HSECライセンスのインストール

AzureのTCP 12346ポートのスループット制限

トランスポートインターフェイスの自動ネゴシエート速度

はじめに

このドキュメントでは、Azureに導入されたCisco Catalyst 8000Vsのパフォーマンスを向上させる方法について説明します。

AzureでのCatalyst 8000Vスループットの向上

マルチクラウド向けCisco Cloud OnRampを使用すると、Cisco Catalyst 8000V仮想ルータをSD-WAN Manager（UIまたはAPI）を使用してAzureのNVAに直接導入できます。

Cloud OnRampの自動化により、ユーザーは仮想WAN、仮想ハブをシームレスに作成および検出し、Azureの仮想ネットワークへの接続を構築できます。

AzureにCisco Catalyst 8000Vsを導入すると、SD-WAN Managerから仮想アプライアンスを監視および管理できるようになります。

このドキュメントでは、次の3つの観点からAzureのパフォーマンスを向上させる方法について説明します。

- hsecライセンスのインストール

- azureのTCP 12346ポートのスループット制限

- トランスポートインターフェイスの自動ネゴシエート速度。

HSECライセンスのインストール

Smart Licensing Using Policyを使用するデバイスで、250 Mbps以上の暗号化トラフィックスループットをサポートする必要がある場合は、HSECライセンスが必要です。

これは、米国の輸出管理規制の要件です。Cisco SD-WAN Managerを使用してHSECライセンスをインストールできます。

Cisco SD-WAN ManagerはCisco Smart Software Manager(SSM)と通信します。SSMは、デバイスにロードするためのスマートライセンス認証コード(SLAC)を提供します。

デバイスにSLACをロードすると、HSECライセンスが有効になります。

ライセンスのインストールと管理の詳細は、『Cisco Catalyst SD-WANでのHSECライセンスの管理』を参照してください。

AzureのTCP 12346ポートのスループット制限

現在、この自動化では、トランスポートインターフェイス(GigabitEtherent1)とサービスインターフェイス(GigabitEtherent2)を1つずつ備えたC8000Vを導入しています。

SD-WANポートのTCP 12346でのAzureの受信制限により、トラフィックがAzureインフラストラクチャに入ると、トランスポートインターフェイスごとにスループットが制限される場合があります。

200K PPSの受信制限はAzureインフラストラクチャによって適用されるため、ユーザーはC8000V NVAインスタンスごとに1Gbpsを超える速度を達成できません（例：600Bのパケットサイズ、計算：600B * 8 = 4800ビット、4800b * 200Kpps = 960 Mbps）。

注: Azureでは、サポート案件（チケット）ごとに受信制限を400,000 PPSまで増やすことができます。お客様はAzureに直接お問い合わせいただき、引き上げをリクエストする必要があります。

この制限を克服するために、シスコはAzureと協力して、SD-WANブランチが各NVAインスタンスに対する複数のSD-WANトンネルを構築できるようにしました。

この設定変更を行うには、管理者が次の手順に従う必要があります。

1. SD-WAN Managerで、Cloud OnRampオートメーションを使用してAzureにC8000Vを備えたクラウドゲートウェイを導入します。

2. Azureポータルで、仮想ハブのNVAのIP設定を変更します。

3. SD-WAN Managerで、クラウドポータルの設定を利用して新しい構成グループを作成し、プッシュします。

ステップ 1：

このYoutubeチャネルまたはリリースノートにある手順を使用して、AzureでCisco Catalyst 8000Vを導入します。

ステップ 2：

IP設定を変更するには、仮想ハブでAzure porta > Virtual WANs > chosen virtual WAN > virtual hub > NVAの順に選択します。

NVAの仮想ハブビューで、サードパーティプロバイダー>設定の管理に移動します。

NVA設定で、Interface IP Configurationsに移動し、Add Configurationsを選択します。IPアドレスの割り当てに最大30分かかる場合があります。

ステップ 3：

アドレスを割り当てたら、アドレスをメモし、SD-WAN Managerに移動します。すべてのC8000Vで、この構成の更新が必要です。

これはCLIアドオンで実行できます（テンプレート/設定プロファイルに含まれる内容が追加されます）。 次の設定例を参照してください。

interface Loopback 1000

ip address 10.0.0.244 255.255.255.255

no shut

exit

interface Loopback 2000

ip address 10.0.0.246 255.255.255.255

no shut

exit

interface Loopback 3000

ip address 10.0.0.247 255.255.255.255

no shut

exit

interface GigabitEthernet1

speed 10000

no ip dhcp client default-router distance 1

no ip address dhcp client-id GigabitEthernet1

ip unnumbered Loopback1000

exit

interface GigabitEthernet2

speed 10000

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.241 → 10.0.0.241 IP is Loopback 1000 IP -3

ip route 10.0.0.241 255.255.255.255 GigabitEthernet1 → 10.0.0.241 IP is Loopback 1000 IP -3

interface Tunnel1

no shutdown

ip unnumbered Loopback1000

ipv6 unnumbered Loopback1000

tunnel source Loopback1000

tunnel mode sdwan

interface Tunnel2

no shutdown

ip unnumbered Loopback2000

ipv6 unnumbered Loopback2000

tunnel source Loopback2000

tunnel mode sdwan

interface Tunnel3

no shutdown

ip unnumbered Loopback3000

ipv6 unnumbered Loopback3000

tunnel source Loopback3000

tunnel mode sdwan

sdwan

interface Loopback1000

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color biz-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2000

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color public-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 4

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback3000

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color custom1

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 3

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface GigabitEthernet1

no tunnel-interface

exit

exit

トランスポートインターフェイスの自動ネゴシエート速度

デフォルトテンプレートまたは自動生成された設定グループ(GigabitEthernet1)で使用されるCisco Catalyst 8000V上のCiscoトランスポートインターフェイスは、接続が確立されていることを確認するために、negotiate autoで設定されます。

より優れたパフォーマンス（1 Gb以上）を得るには、インターフェイスの速度を10 Gbに設定することをお勧めします。これは、サービスインターフェイス(GigabitEthernet2)にも適用されます。 ネゴシエートされた速度を確認するには、次のコマンドを実行します。

azure-central-us-1#sh int gi1

GigabitEthernet1 is up, line protocol is up

Hardware is vNIC, address is 000d.3a92.e2ff (bia 000d.3a92.e2ff)

Internet address is 10.48.0.244/28

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

…

azure-central-us-1#sh int gi2

GigabitEthernet2 is up, line protocol is up

Hardware is vNIC, address is 000d.3a92.ea8a (bia 000d.3a92.ea8a)

Internet address is 10.48.0.229/28

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

注：この記事では、Cloud OnRamp Automation(NVA)を使用したAzureでのC8000Vのデプロイに焦点を当てていますが、自動ネゴシエートされた速度は、VNets、AWS、およびGoogleのデプロイのAzureデプロイにも適用されます。

これを変更するには、テンプレート(設定>テンプレート>機能テンプレート> Cisco VPNインターフェイスイーサネット)/設定グループを変更します(ガイドを参照)。 または、デバイスがCLIで管理されている場合、管理者はこれをCLIで編集できます。